Doel

Dit artikel legt uit hoe terug te keren naar fabrieksinstellingen op SPA302D mobiele handset.

Voorzichtig: De fabrieksreset verwijdert alle gegevens uit de handset, zoals contacten, sneltoetsen en aanroeprecords. De handset wordt teruggezet in de oorspronkelijke fabriekssoftwarefase. De handset-registratie met de basis blijft echter ongewijzigd.

Toepassbaar apparaat

・ SPA302D handset

Softwareversie

・ v2.31

Factorale reset uitvoeren

Stap 1. Druk op het thuisscherm op de knop Selecteren om het pictogram Instellingen te kiezen. De selectie wordt gemarkeerd met een zwart omlijn zoals in de afbeelding hierboven wordt weergegeven.

Stap 2. Kies in het menu Instellingen de optie Factory Reset met het gebruik van navigatieknoppen omhoog en omlaag en druk op de selectieknop.

Stap 3. Druk in het menu Fabric Reset op de zachte toets Bevestig om de fabrieksreset te bevestigen.

De handset wordt teruggedraaid naar de oorspronkelijke fabriekssoftware en keert terug naar het thuisscherm.