Doel

Session Initiation Protocol (SIP) is een signaleringsprotocol dat wordt gebruikt om sessies in een IP-netwerk te maken, te beheren en te beëindigen. SIP is een mechanisme voor gespreksbeheer. Het maakt ook het mogelijk om een gebruikerslocatie op te zetten en voorziet in functieonderhandeling zodat alle deelnemers aan een sessie het eens kunnen worden over de kenmerken die onder hen moeten worden ondersteund, en het mogelijk maakt om kenmerken van een sessie te wijzigen terwijl deze bezig is.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u een profiel op SPA300 of SPA500 IP-telefoons kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ SPA300 Series IP-telefoons

・ SPA500 Series IP-telefoons

Profielconfiguratie

Opmerking: op de eigenlijke SPA300 of SPA500 Series IP-telefoons, om een signaleringsprotocol in te stellen als SIP, gebruikt u navigatietoetsen om naar Apparaatbeheer > Instellingen gespreksbeheer > Signaling Protocol > SIP te gaan.

Stap 1. Gebruik het web configuratie hulpprogramma om de beheerder te kiezen > Geavanceerd > Voice > Provisioning. De pagina Provisioning wordt geopend:

Stap 2. Kies Ja uit Voorziening en laat de vervolgkeuzelijst inschakelen om resync-acties toe te staan. Kies anders Nee. De standaardoptie is Ja.

Stap 3. Kies ja van de vervolgkeuzelijst Resync On Reset om een resync-bewerking uit te voeren wanneer de IP-telefoon macht omhoog en upgrades uitvoert. Kies anders Nee. De standaardoptie is Ja.

Stap 4. Voer in het veld Resync Random Delay een willekeurige vertragingstijd in seconden in. Dit is het tijdstip waarop de IP-telefoon voor de start-up bewerking wordt gevolgd voordat u de functie opnieuw instelt. De standaardinstelling is 2 (40 seconden).

Stap 5. Voer de tijd in de 24-uursnotatie (hhmm) in het veld Resync To (HHmm). Het is het tijdstip waarop de IP-telefoon voor de herhaling zal volgen. De standaardinstelling is dat dit niet het geval is.

Stap 6. Voer in het veld Ruit bij de willekeurige vertragingstijd in seconde. De IP-telefoon wordt willekeurig uitgesteld, zodat er geen botsing in de server is tussen resync-verzoeken van meerdere IP-telefoons. De standaardinstelling is 600 seconden.

Stap 7. Voer de tijd in seconde in voor periodieke resync in het veld Resync Periodic. Als deze waarde leeg is of nul, zal de IP-telefoon niet periodiek reageren. De standaard ingang is 3600 seconden.

Stap 8. Voer in de tweede fase een interval in om te resync na de storing van een resync in het veld Resync-fout opnieuw te starten. Als het interval nul is zal de IP-telefoon niet reageren na de mislukking van welke reync dan ook. De standaard ingang is 3600 seconden.

Stap 9. Voer in seconde een interval in om de resync van de IP-telefoon uit te stellen in het veld Gedwongen reactievertraging. Dit is de vertragingstijd die de IP-telefoon volgt om de resync-procedure als resync uit te stellen kan slechts plaatsvinden wanneer de spraaklijnen niet opnieuw opgestart zijn om firmware op te starten en spraakverbinding af te sluiten. De standaard ingang is 14400 seconden.

Stap 10. Kies ja van Resync van de vervolgkeuzelijst van SIP om het verzoek om opnieuw te starten te controleren met de hulp van een SIP NOTIFY-gebeurtenis die van de server van de serviceprovider zal worden verzonden. Kies anders Nee. De standaardoptie is Ja.

Stap 1. Kies ja van Resync na de vervolgkeuzelijst Upgradepoging om een herhaling van de IP-telefoon te vragen na een upgrade van een storing. Kies anders Nee. De standaardoptie is Ja.

Stap 12. Voer resync-trigger 1 in het veld Resync Trigger 1 in. Een resync-operatie wordt uitgevoerd als er een voorwaardelijke expressie is die evalueert tot waar. De standaardinstelling is dat dit niet het geval is.

Stap 13. Voer in het veld Resync Trigger 2 resync-trigger in. Een resync-operatie wordt uitgevoerd als er een voorwaardelijke expressie is die evalueert tot waar. De standaardinstelling is dat dit niet het geval is.

Stap 14. Kies Nee van Resync-failover op FNF vervolgkeuzelijst om een bestand-niet-gevonden antwoord als een succesvolle herhaling van de server te ontvangen. Kies anders Ja. De standaardoptie is Ja.

Stap 15. Voer de parameter van het profiel in het veld Profile Rule die het protocol en een profiel URL identificeert. De standaardwaarde is /spa$PSN.cfg.

Stap 16. Voer de parameter van het profiel in het veld Profile Rule B die de tweede resync opdracht en het profiel URL identificeert. De standaardinstelling is dat dit niet het geval is.

Stap 17. Voer de parameter van het profiel in in het veld Profile Rule C die de derde verbinding en het profiel URL identificeert. De standaardinstelling is dat dit niet het geval is.

Stap 18. Voer de parameter van het profielscript in het veld Profile Line D in dat de vierde resync-opdracht en -profiel URL identificeert. De standaardinstelling is dat dit niet het geval is.

Stap 19. Voer DHCP in in de optie DHCP om het veld te gebruiken om de firmware en het profiel weer te geven.

Stap 20. Kies het gewenste transportprotocol uit de vervolgkeuzelijst transportprotocol om de firmware en het profiel terug te krijgen. Als u kiest wordt geen TFTP als profiel aangenomen en wordt het IP-adres van de DHCP-server gebruikt als IP-adres van de TFTP-server. De standaardoptie is Geen.

・ Geen — TFTP zal als profiel worden aangenomen en het IP-adres van de DHCP-server zal worden gebruikt als het IP-adres van de TFTP-server. De standaardinstelling is geen.

・ TFTP — Trivial File Transfer Protocol (TFTP) is een eenvoudig protocol dat wordt gebruikt voor de overdracht van bestanden en gegevens, waarbij een zeer kleine hoeveelheid geheugen wordt gebruikt.

・ HTTP — Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is een toepassingsprotocol dat de basis is van het World Wide Web.

・ HTTPS — Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) is een beveiligd communicatieprotocol.

Stap 21. Voer het logaritmische vraagbericht in in het veld Log Resync Application Msg dat naar de syslogserver wordt verzonden wanneer een resync wordt gestart. De standaard is $PN $MAC - waarvoor resync $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH wordt gevraagd.

Stap 2. Voer het logbestand met succes in in het veld Log Resync Success MSG dat wordt uitgegeven wanneer de resync-poging succesvol is. De default is $PN $MAC-Successful Resync $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH — $ERR.

Stap 23. Voer het bericht dat de log resync-fout is opgetreden in het veld Log Resync error Msg in dat wordt afgegeven wanneer de resync-poging is mislukt. De standaardinstelling is $PN $MAC - Resyncniets: $ ERR.

Stap 24. Voer het rapport in het veld Report in om de huidige interne configuratie van de IP-telefoon te melden. Het standaard is leeg.

Stap 25. Kies ja van de vervolgkeuzelijst Gebruikerspatroon, om de telefoon vanuit het IP-telefoonscherm te laten heractiveren. Anders kiest u Nee. De standaardinstelling is Ja.

Stap 26. Klik op Alle wijzigingen indienen om de instellingen op te slaan.