Doel

Session Initiation Protocol (SIP) is een signaleringsprotocol dat wordt gebruikt om sessies in een IP-netwerk te maken, te beheren en te beëindigen. SIP is een mechanisme voor gespreksbeheer. Het maakt ook het mogelijk om een locatie op te zetten, voorziet in functieonderhandeling zodat alle deelnemers aan een sessie het eens kunnen worden over de kenmerken die onder hen ondersteund moeten worden, en maakt het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de kenmerken van een sessie terwijl deze bezig is.

Het doel van dit document is u de configuratie van de Waarden van de SIP Timer op SPA300 en SPA500 IP-telefoons te tonen.

Toepasselijke apparaten

・ SPA300 IP-telefoon met 3000 Series

・ SPA500 IP-telefoon met 1000 Series

Configuratie van SIP-Timers

Opmerking: Op de eigenlijke SPA300 of SPA500 Series IP-telefoon die een signaleringsprotocol als SIP instelt, gebruikt u navigatietoetsen om naar Apparaatbeheer > Instellingen gespreksbeheer > Signaling Protocol SIP te gaan.

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Admin Login > Geavanceerd > Voice > SIP. De SIP-pagina wordt geopend:

Stap 2. Voer een RFC-3261 T1-waarde in het veld SIP T1. Het bereik is 0 tot 64 seconden. De standaardinstelling is 0,5 seconden.

Stap 3. Voer een RFC-3261 T2-waarde in het veld SIP T2. Het is het maximale rezendinterval voor niet-INVITE aanvragen en INVITE-responsen. Het bereik loopt van 0 tot 64 seconden. Standaard is 4 seconden.

Stap 4. Voer een RFC-3261 T4-waarde in het veld SIP T4. Het is de maximale duur dat een bericht in het netwerk blijft. Het bereik loopt van 0 tot 64 seconden. Standaard is 5 seconden.

Stap 5. Voer een RFC-3261 INVITE-waarde in van de time-out van transacties in het veld SIP Timer B. Het bereik loopt van 0 tot 64 seconden. Standaard is 16 seconden.

Stap 6. Voer een RFC-3261 niet-INVITE waarde in van de tijd-out van een transactie in het veld SIP Timer F. Het bereik loopt van 0 tot 64 seconden. Standaard is 16 seconden.

Stap 7. Voer een RFC-3261 INVITE-waarde in van de eindtijd-out bij respons voor ACK-ontvangst in het veld SIP Timer H. Het bereik loopt van 0 tot 64 seconden. Standaard is 16 seconden.

Stap 8. Voer een RFC-3261-wachttijd in voor opnieuw verzenden in het veld SIP Timer D. Het bereik loopt van 0 tot 64 seconden. Standaard is 16 seconden.

Stap 9. Voer een RFC-3261-wachttijd in voor niet-INVITE-aanvraag en geeft deze opnieuw door in het veld SIP Timer J. Het bereik loopt van 0 tot 64 seconden. Standaard is 16 seconden.

Stap 10. Voer een reINVITE-aanvraag in en verlaat de veldwaarde in het veld ReINVITE. De reeks loopt van 0 tot 19999999999999999999999999999999 seconden. Als u 0 invoert, wordt de kop Verlopen niet in het verzoek opgenomen. Standaard is 30 seconden.

Stap 1. Voer de minimale registratietermijn in die de proxy uit het veld Reg Min heeft toegestaan. Als de proxy een waarde retourneert die minder is dan deze instelling, wordt de kleinste van de twee waarden gebruikt. Standaard is 1 seconde.

Stap 12. Voer de maximale registratieduur in die bij de proxy is toegestaan in het veld Reg Max Verloopt. Als de waarde groter is dan deze instelling, wordt de grootste van de twee waarden gebruikt. Standaard is 7200 seconden.

Stap 13. Voer het interval van het opnieuw proberen in het veld Reg Retry Intvl in. Het is het interval om te wachten alvorens de Cisco IP telefoon registratie na het falend tijdens de vorige registratie opnieuw probeert. Het bereik is van 1 tot 26843545 seconden. Standaard is 30 seconden.

Stap 14. Voer het lange interval opnieuw in in het veld Reg Retry Long Intvl. Wanneer de registratie faalt met een SIP-responscode die niet overeenkomt met de RSC-waarde (Retry Reg Response Status Code), wacht de IP-telefoon op deze tijdsduur voordat u het opnieuw probeert. Deze waarde moet veel groter zijn dan de Reg Retry Intvl-waarde. Het bereik is van 0 tot 268 435455 seconden. Standaard is 1200 seconden.

Stap 15. Voer de willekeurige vertraging uit in het veld Reg Random Delay (willekeurige vertraging opnieuw proberen). De willekeurige vertraging wordt toegevoegd aan de intrinsieke waarde van het register wanneer u na een storing opnieuw REGISTER probeert. De bereik loopt van 0 tot 268435455 seconden. Standaard is 0, waardoor deze optie wordt uitgeschakeld.

Stap 16. Voer de lange willekeurige vertraging van het opnieuw proberen in het veld Reg Retry Long Random Delay. De willekeurige vertraging wordt toegevoegd aan de waarde voor het opnieuw registreren van de lange interactieve waarde wanneer u het registreren na een fout opnieuw probeert. Standaard is 0, waardoor deze optie wordt uitgeschakeld.

Stap 17. Voer de maximumwaarde in van de exponentiële vertraging in het veld Intvl-filter opnieuw in. Het programma begint bij het Intvl Register Retry en verdubbelt elke keer opnieuw. Het bereik loopt van 0 tot 26843545 seconden. Standaard is 0, waardoor deze optie wordt uitgeschakeld.

Stap 18. Voer de onderste limiet van het register in het veld Sub-Min Verloopt die de waarde vervalt die terugkomt van de proxy server. De range is van 0 tot 268435455 seconden. Standaard is 10 seconden.

Stap 19. Voer de bovengrens van het register in het veld Sub Max Verloopt die waarde vervalt die is teruggegeven van de proxy server. De range is van 0 tot 268435455 seconden. Standaard is 7200 seconden.

Stap 20. Voer het interval van het laatste abonneeverzoek in dat in het veld Sub Retry Intvl mislukt. Het bereik loopt van 0 tot 268435455 seconden. Standaard is 10 seconden.

Stap 21. Klik op Alle wijzigingen indienen om de instellingen op te slaan.