Doelstellingen

IP-telefoons kunnen hun geluid ingesteld hebben op gebruikersvoorkeuren. De diepe basis van het apparaat kan tussen drie verschillende formaten worden gewijzigd.

Dit document legt uit hoe u de diepe basis op de SPA300 en SPA500 IP-telefoonserie kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ SPA300 Series

・ SPA500 Series

Deep Bass

Stap 1. Druk op de knop Setup om het menu te openen.

Stap 2. Navigeer naar instellingen en druk op Selecteren.

Stap 3. Navigeer naar diepe bas en druk op Selecteren.

Stap 4. Druk op Bewerken.

Stap 5. Druk indien nodig op de knop Optie om het formaat te wijzigen. De mogelijke indelingen zijn: Standaard, HiDef en standaard.

Stap 6. Druk op OK.

Stap 7. Druk op Opslaan.