Doelstellingen

De vertraging van het netwerk maakt een korte wachttijd mogelijk voordat de telefoon met het netwerk verbonden is. Dit laat tijd voor computers en andere apparaten toe om aan het netwerk te verbinden alvorens de telefoons kunnen verbinden of accepteren.  De standaardwaarde voor de vertraging van het netwerk is 3 seconden.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de Opstartvertraging van het Netwerk op de SPA 300 en 500 IP-telefoons kunt inschakelen.

Toepasselijke apparaten

・ SPA300-serie

・ SPA500-serie

Opstartvertraging van netwerk instellen

Stap 1. Druk op het pictogram Setup.

Stap 2. Navigeer naar Instellingen en druk op Selecteren met behulp van de zachte toets.

Stap 3. Navigeer naar netwerkconfiguratie.

Stap 4. Navigatie in om netwerkstartvertraging in te schakelen.

Opmerking: Druk op **# om bepaalde bewerkingsopties aan de telefoon te ontgrendelen of te vergrendelen.

Stap 5. Druk op Bewerken om de tijd voor het opstarten van het netwerk te wijzigen.

Stap 6. Druk op Clear om de huidige instelling te verwijderen en de nieuwe wachttijd in te voeren. Druk op < om één nummer tegelijkertijd te wissen.

Stap 7. Druk op OK om de wijzigingen op te slaan.