Doelstellingen

De domeinnaam van een apparaat wordt door gebruikers gezien wanneer zij met het apparaat verbonden zijn. In plaats van het IP-adres van het apparaat te zien, ziet de gebruiker de geconfigureerde domeinnaam. Domain Name maakt apparaten gemakkelijk te onthouden en te vinden.

Het doel van dit document is u te tonen hoe u de domeinnaam op de SPA300 en SPA500 IP-telefoons kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ SPA300 IP-telefoon met 1000 Series.

・ SPA500 IP-telefoon.

Domain Name

Stap 1. Druk op de knop Setup om het Instellen-menu te openen.

Stap 2. Navigeer naar instellingen.

Stap 3. Navigeer naar netwerkconfiguratie.

Stap 4. Navigeer naar Domeinnaam en druk op Bewerken.

Stap 5. Voer de gewenste domeinnaam in en druk op OK.