Doel

Bekijk alle systeeminformatie en instellingen die in een IP-telefoon zijn ingesteld, is essentieel voor elke gebruiker. Dit artikel laat zien waar al deze informatie te vinden is en welk soort informatie er precies te vinden is.

Toepasselijke apparaten

・ SPA300 Series

・ SPA500 Series

Systeem

Selecteer in de grafische gebruikersinterface van de IP-telefoon het tabblad Systeem. Het venster Systeem wordt geopend.

Systeemconfiguratie

・ Webserver inschakelen — Hiermee wordt aangegeven of de webserver al dan niet is ingeschakeld.

・ Webserverpoort - Hier wordt het poortnummer van de webserver weergegeven.

・ Toegang tot Web Admin inschakelen — Hiermee wordt aangegeven of de toegang tot webbeheerder al dan niet is ingeschakeld.

・ Wachtwoord voor beheerder — Hiermee wordt het beheerwachtwoord weergegeven.

・ Wachtwoord voor gebruiker: geeft het gebruikerswachtwoord weer.

・ Signaling Protocol — Hiermee wordt aangegeven welk type signaleringsprotocol wordt gebruikt.

・ SPCP automatisch detecteren - hiermee wordt weergegeven of de SPCP (Simple Phone Control Protocol) automatisch is gedetecteerd.

・ Phone-UI-lezen — Geeft aan of de telefoon-UI-lezen is ingeschakeld.

・ Phone-UI-gebruikersmodus — Hiermee wordt aangegeven of de telefoon-UI-gebruikersmodus is ingeschakeld.

Stroominstelling

・ PoE voeding vereist — Geeft aan welk type vereisten er zijn voor PoE-voeding.

Type internetverbinding

・ Type verbinding — Geeft aan welk type verbinding er voor internet gebruikt wordt.

Statische IP-instellingen

・ Statische IP — Hiermee wordt de huidige statische IP weergegeven.

・ NetMask - hiermee wordt het huidige geconfigureerde netmasker weergegeven.

・ Gateway — Hiermee wordt de huidige geconfigureerde gateway weergegeven.

Optionele netwerkconfiguratie

・ HostName — Hiermee wordt de naam van de host weergegeven.

・ Domain — Geeft het huidige domein weer.

・ Primaire DNS — Hiermee wordt de primaire DNS weergegeven.

・ Secundaire DNS — Hiermee wordt de secundaire DNS weergegeven.

・ DNS-servervolgorde — Geeft aan welk type DNS-servervolgorde wordt gebruikt.

・ DNS Query Mode — Geeft aan welk type DNS-zoekmodus wordt gebruikt.

・ TFTP Server — Hiermee wordt de huidige TFTP-server weergegeven.

・ Alternatieve TFTP — Hiermee wordt aangegeven of al dan niet een alternatieve TFTP-server is geconfigureerd.

・ Syslog Server — Hiermee wordt de syslogserver weergegeven.

・ Debug Server — Hiermee geeft u de debug server weer.

・ Debug Level — Geeft het huidige debug-niveau weer.

・ Layer 2 Logging — hiermee wordt aangegeven of Layer 2-vastlegging al dan niet is ingeschakeld.

・ Port Mirroring — Hiermee wordt aangegeven of poortbewaking al dan niet is ingeschakeld.

・ Primaire NTP-server — Hiermee wordt de primaire NTP-server (Network Time Protocol) weergegeven.

・ Secundaire NTP Server — Hiermee wordt de secundaire NTP server weergegeven.

VLAN-instellingen

・ VLAN inschakelen — Geeft aan of VLAN is ingeschakeld.

・ CDP inschakelen — Geeft aan of CDP is ingeschakeld.

・ LLDP-MED inschakelen — Geeft aan of LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol) is ingeschakeld.

・ Opstartvertraging van netwerk — Hiermee wordt de lengte weergegeven die is ingesteld voor de startvertraging van het netwerk.

・ VLAN-id - Hiermee wordt de VLAN-id weergegeven.

Instellen inventaris

・ ID van activa — Geeft de activum-ID weer.