Doelstellingen

Admin VLAN ID is het ondersteunende VLAN waarin de telefoon een lid is. Het heeft betrekking op de waarde die door de parameter VLAN-ID van Handeling is gespecificeerd.

Dit document legt uit hoe u de Admin VLAN-id op de SPA300 en SPA500 IP-telefoons kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ SPA300 Series

・ SPA500 Series

VLAN-id beheren

Stap 1. Druk op de knop Instellen om het Instellen-menu te openen.

Stap 2. Druk op 3 op het toetsenbord of navigeer naar Instellingen.

Stap 3. Druk op 4 op het toetsenbord of navigeer naar de netwerkconfiguratie.

Stap 4. Navigeer om VLAN-id te beheren.

Stap 5. Druk op de knop << om alle vorige configuraties te verwijderen.

Stap 6. Typ de nieuwe beheerder van VLAN-id met behulp van het toetsenbord.

Stap 7. Druk op OK om uw wijzigingen op te slaan.