Doel

Het schermcontrast kan worden aangepast om gebruikers te helpen de interface duidelijker te zien.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u het LCD-schermcontrast op SPA500 en SPA300 IP-telefoons kunt wijzigen.

Toepasselijke apparaten

・ SPA300 Series

・ SPA500 Series

Softwareversie

・ v7.5.3

LCD Contrast

Stap 1. Druk op de knop Setup en kies LCD-contrast.

Stap 2. Gebruik de navigatieknoppen rechts en links om het LCD-contrast op een optimaal niveau aan te passen.

Stap 3. Druk op Save om de instellingen op te slaan of druk op Cancel om de instellingen te verwijderen.