Doelstellingen

Wanneer een telefoon is geconfigureerd en bepaalde instellingen tegenstrijdig zijn of te complex zijn, kan de telefoon worden hersteld naar zijn oorspronkelijke instellingen.

Dit document legt uit hoe u de SPA504G opnieuw kunt instellen op de standaardinstellingen van de fabriek.

Toepasselijke apparaten

・ SPA500 Series

・ SPA300 Series

Factorale reset

Stap 1. Druk op de knop Instellen om het Instellen-menu te openen.

Stap 2. Druk op 7 of navigeer naar Factory Reset.

Stap 3. Druk op OK om de fabrieksreset te activeren en wacht tot de telefoon is hersteld.