Inleiding

Een Medium Access Control (MAC)-adres is een uniek adres voor de datalink-laag dat aan een netwerkapparaat is toegewezen. Een switch die het apparaat van de datalink-laag is, onderhoudt een MAC-adrestabel om frames naar een doelpoort door te sturen. De waarden in de MAC-adrestabel op de schakelaar worden statistisch of dynamisch gebouwd.

In dit scenario wordt een statisch MAC-adres ingesteld op een van de poorten die aan VLAN 1 op de switch behoort.

Als u niet bekend bent met termen in dit document, raadpleegt u Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen.

Doel

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u een statisch MAC-adres op de Sx500 en SG500X Series Stackable Switches kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- Sx500 Series

- SG500X Series-switches

Softwareversie

- 1.4.8.06

Statisch MAC-adres configureren

Opmerking: De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van het exacte model van het apparaat dat u gebruikt. De onderstaande beelden worden genomen van de SG500X-48MP-switch.

Stap 1. Meld u aan bij de op het web gebaseerde schakelaar en kies de tabellen voor MAC-adres > Statische adressen.

Stap 2. Klik op de knop Add onder de knop Static Address Table.

Stap 3. In het venster Statische adressen toevoegen kiest u het VLAN waar u het statische adres van MAC wilt toevoegen uit de vervolgkeuzelijst VLAN-id.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt VLAN 1 geselecteerd.

Stap 4. Voer het statische MAC-adres voor de poort in het veld MAC-adres in.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 00:26:c7:3b:78:7a ingevoerd.

Stap 5. Selecteer in het veld Interface een interface (Eenheid/sleuf, poort of LAG) voor de ingang door op de gewenste radioknop te klikken en kies vervolgens een interface uit de vervolgkeuzelijst.

- Eenheid/sleuf - de eenheid-ID van de eenheid (actief, standby of lid) in de stapel en het aantal uitbreidingssleuven dat er beschikbaar is. Deze schakelaar ondersteunt maximaal 4 eenheden.

- Port - een interface vanuit de respectieve schakelaar van de eenheid/sleuf geselecteerd.

- LAG - Verschillende poorten van de schakelaar worden gecombineerd tot één groep genaamd Link Aggregation Group (LAG).

Opmerking: Deze schakelaar ondersteunt maximaal acht LAG's.

Opmerking: In dit voorbeeld worden eenheid 2/1 en poort GE1 geselecteerd.

Stap 6. Kies in het statusgebied een optie op de manier waarop de ingang wordt behandeld. De opties zijn:

- Permanent - Het MAC-adres blijft behouden, zelfs wanneer de schakelaar wordt herstart.

- Verwijdert bij het resetten - het MAC-adres wordt verwijderd wanneer de schakelaar is hersteld.

- Verwijdert op time-out - Het MAC-adres wordt verwijderd als er sprake is van veroudering. Veroudering verwijst naar een configureerbare tijdsperiode waarna een inactief MAC-adres uit de MAC-adrestabel wordt verwijderd.

- Secure - het MAC-adres is beveiligd wanneer de gekozen poort zich in klassieke vergrendelde modus bevindt. In de klassiek vergrendelde modus kan het MAC-adres van de poort niet worden gewijzigd als deze eenmaal is toegewezen en wordt het niet beïnvloed door veroudering.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Delete op de time-out geselecteerd.

Stap 7. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.

Het geconfigureerde statische MAC-adres wordt nu aan de Statische adrestabel toegevoegd.

Stap 8. Klik op de knop Opslaan met knipperen op het bovenste gedeelte van het webgebaseerde hulpprogramma om de configuratie permanent op te slaan.