Samenvatting

Bij het upgraden van de firmware van versie 1.4.2.04 naar versie 1.4.5.02, dient u de gehele stapel opnieuw te starten.

Datum geïdentificeerd

30 september 2016

Datum opgelost

31 maart 2017

Producten getroffen

Model

Firmware versie

SG500-52P router

1.4.2.04

Beschrijving van uitgifte

De hele stapel van zes SG500-52P-switches is herstart wanneer u probeert te upgraden van firmware versie 1.4.2.04 naar versie 1.4.5.02.

Resolutie

upgrade naar de nieuwste versie 1.4.7.06.