Doelstellingen

De schakelaar voorwaarts inkomend multicast verkeer gebaseerd op de multicast groepinformatie. Deze informatie is afkomstig van de ontvangen IGMP/MLD-pakketten en wordt opgeslagen in de Multicast Forwarding Database (MFDB). Wanneer een kader van een VLAN wordt ontvangen dat wordt gevormd om multicast stromen door te sturen, wordt het kader aan alle poorten doorgestuurd die leden van het MAC groepsadres zijn.

De pagina MAC Group Address wordt gebruikt om nieuwe MAC-groepadressen te maken en wordt gebruikt om poorten aan MAC-groepsadressen toe te wijzen.

Dit artikel legt uit hoe te om het Adres van de MAC Group op de SX500 Series Stackable Switches te configureren.

Toepasselijke apparaten

・ SX500 Series Stackable-switches

Softwareversie

•1.3.0.62

MAC-groepsadres

MAC-groepsadrestabel filteren

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma Switch Configuration en kies Multicast > MAC Group Address. De pagina MAC Group Address wordt geopend:

Stap 2. Controleer VLAN-id.

Stap 3. Voer het gewenste VLAN in dat in het veld VLAN-ID moet worden weergegeven.

Stap 4. Controleer MAC Group Address.

Stap 5. Voer het gewenste multicast MAC-groepsadres in in het MAC-groepsadres is gelijk aan veld.

Stap 6. Klik op Ga om resultaten in de tabel MAC-groepsadres te filteren die het gespecificeerde VLAN-id en het MAC-groepsadres hebben.

Stap 7. (Optioneel) Klik op Filter wissen om het filter te verwijderen.

MAC-groepsadres toevoegen

Stap 1. Klik op Add om een statisch MAC-groepsadres toe te voegen. Het venster MAC Group Address verschijnt.

Stap 2. Voer de VLAN-id in voor de nieuwe multicast groep.

Stap 3. Voer het MAC-adres van de nieuwe multicast groep in.

Stap 4. Klik op Toepassen.

Interfacemodatie

Stap 1. Controleer het vakje dat overeenkomt met het gewenste MAC-groepsadres.

Stap 2. Klik op Details... om de registratie voor de interfaces binnen de groep te configureren. Het venster MAC Group Address Settings verschijnt.

Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst Interfacetype de interface die u wilt configureren.

Stap 4. Klik op Ga.

Stap 5. Klik op de radioknop die overeenkomt met de gewenste manier waarop elke poort of LAG is gekoppeld aan de multicast groep.

・ Statisch — De interface is aangesloten op de multicast groep als een statisch lid.

・ Dynamisch — De interface is toegevoegd aan de multicast groep als resultaat van IGMP/MLD-sneoping.

・ Verboden — De interface mag zich niet aansluiten bij de multicast groep op het gespecificeerde VLAN.

・ Geen — De interface is geen huidig lid van de multicast groep op het gespecificeerde VLAN.

Stap 6. Klik op Toepassen.