Doel

De standaardroute helpt om het niet-lokale verkeer naar het lokale adres te leiden. Slechts één statische standaardrouter kan op een schakelaar met de IPv6 interface worden geconfigureerd. De statische standaardroute kan worden bewerkt of verwijderd wanneer de dynamische standaardrouters routeadvertenties zijn die naar de IPv6-interface van de switch worden verzonden en zij kunnen niet handmatig worden verwijderd. Het doel van dit document is te helpen bij het configureren van de standaard IPv6-routerlijst op SX500 Series Stackable Switches. Dit artikel helpt de standaard IPv6 routeradressen te configureren en weer te geven. IPv6-adressen worden gebruikt om een netwerkinterface van een computer te identificeren.

Opmerking: Om een router aan een lokale interface van het Koppelen statisch toe te wijzen vereist u om een lokale interface van het Koppelen te configureren. Raadpleeg voor meer informatie de artikel IPV6-interfaceconconfiguratie op SX500 Series Stackable Switches.

Toepasselijke apparaten

・ SX500 Series Stackable-switches

Softwareversie

・ v1.2.7.76

IPv6-wereldwijde configuratie

Add Default IPv6-routeradres

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie. Als het SX500-apparaat in Layer 2-modus staat, kiest u Administratie > Interfacebeheer > Standaard IPv6-routerlijst. Als het SX500-apparaat in Layer 3-modus staat, kiest u IP-configuratie > Beheer en IP-interface > Standaard IPv6-routerlijst. De pagina standaard IPv6-routerlijst wordt geopend:

・ Standaard IPv6-adres van de router - Deze parameter geeft het lokale IP-adres voor de standaardrouter weer.

・ Interface - Deze parameter geeft de uitgaande interface weer waar de standaardrouter bestaat.

・ Type — Deze parameter geeft het type standaard routerconfiguratie weer:

- Statisch - Dit geeft aan dat de standaardrouter handmatig wordt toegevoegd.

- Dynamisch — Dit geeft aan dat de standaardrouter dynamisch wordt toegevoegd.

・ Status — Status van de Standaardrouter

- Onvolledig — Dit geeft aan dat de resolutie van het adres momenteel in behandeling is.

- Reageerbaar — Dit geeft aan dat binnen de termijn een positieve bevestiging is ontvangen.

- Stale — Dit geeft aan dat een netwerk dat zich in de buurt bevond en dat voorheen bekend was, nu onbereikbaar is. Er wordt niets gedaan totdat het verkeer verstuurd moet worden.

- Vertraging — Dit duidt erop dat een buurnetwerk dat eerder bekend was, nu onbereikbaar is. Hij blijft in deze staat totdat de vertragingstijd verstrijkt, waarna hij zijn staat aan de Probe wijzigt.

- Bewijs — Dit geeft aan dat er geen naburig netwerk beschikbaar is en dat Unicast Buurland Slicitatie-sondes zijn verstuurd om de status te controleren.

Stap 2. Klik op Add om een statische standaardrouter toe te voegen. Het venster Standaardrouter toevoegen verschijnt.

Opmerking: In het veld Local Interface Link wordt de lokale interface van de link weergegeven. De interface kan een LAG, poort, tunnel of VLAN zijn.

Stap 3. In het veld IPv6-adres van de standaard router specificeert u het standaard IPv6-adres van de router die u aan de tabel wilt toevoegen.

Stap 4. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.

Standaard IPv6-adres bewerken

Stap 5. Kies het statische IPv6-adres in de IPv6-routertabel met standaardinstellingen die moeten worden bewerkt en klik op Bewerken.

Stap 6. Breng de gewenste wijzigingen aan in het veld IPv6-adres van de standaard router en klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

Standaard IPv6-adres verwijderen

Stap 7. Kies het statische IPv6-adres in de standaard IPv6-routertabel die moet worden verwijderd en klik op Verwijderen.