Doel

Er is sprake van stremming van een netwerkknooppunt wanneer de invoer van het knooppunt hoger is dan de uitvoer. Wanneer een afzenderknooppunt de congestie van een afgelegen knooppunt opmerkt, gebruikt de afzender een traag startalgoritme. Langzame start is een mechanisme dat wordt gebruikt om de transmissiesnelheid van een knooppunt te bepalen. Dit percentage wordt bepaald door het retourpercentage van kennisgevingen van de ontvanger. Wanneer meerdere afzenderknooppunten het slow start algoritme gebruiken, hebben ze de neiging om verzendtarieven te synchroniseren, wat leidt tot inefficiënt gebruik van bandbreedte. Om dit probleem te voorkomen, dat bekend staat als TCP global synchronisation, wordt TCP Congestievermijding gebruikt. TCP Congestievermijding vertraagt het transmissievenster met de helft. Dit wordt gebruikt in combinatie met een langzame start, zodat de transmissiesnelheid in een optimaal tempo kan worden uitgevoerd.

Dit artikel legt uit hoe u TCP-congestievermijding op de 300 Series beheerde Switches kunt inschakelen.

Toepasselijke apparaten

- SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

- 1.3.0.62

TCP-congestievermijding

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Quality of Service > General > TCP-congestievermijding. De pagina TCP-congestievermijding wordt geopend:

Stap 2. Controleer het aanvinkvakje Enable in het veld TCP-congestievermijding.

Stap 3. Klik op Apply (Toepassen). Het venster TCP-congestievermijding inschakelen verschijnt.

Stap 4. Klik op OK. TCP-congestievermijding is ingeschakeld.