Doel

Simple Network Time Protocol (SNTP) is de vereenvoudigde versie van Network Time Protocol (NTP). NTP is het protocol dat wordt gebruikt om de klok op een netwerk te synchroniseren. Het levert tijd binnen 100 milliseconden van de nauwkeurige tijd, maar authentiek verkeer niet.

De SNTP-verificatiepagina van de schakelaar stelt de beheerder in staat om de NTP-verificatietoetsen te configureren om een tijdbron te controleren. SNTP-verificatie dient alleen te worden gebruikt in situaties waarin geen sterke authenticatie vereist is, aangezien de complexe filtermechanismen van NTP er niet door worden geboden.

Dit document legt uit hoe de SNTP-verificatie moet worden gedefinieerd via de Opdracht Line Interface (CLI) van een switch. U kunt ook SNTP-verificatie-instellingen configureren via het webgebaseerde hulpprogramma van de switch. Klik hier voor meer informatie.

Toepasselijke apparaten

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.4.7.05 - SX300, SX500

- 2.2.8.04 - SX350, SG350X, SX550X

SNMP-groepen op een switch configureren

Stap 1. Toegang tot de CLI van de switch.

Opmerking: In dit voorbeeld is PuTTY de toepassing die wordt gebruikt om tot de schakelaar CLI toegang te hebben. De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco. Als u uw aanmeldingsgegevens hebt aangepast, gebruikt u uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 2. Schakelt over naar de modus Global Configuration door de volgende opdracht in te voeren:

SG350X#configureren terminal

Stap 3. Defineer een SNTP-verificatie-toets met behulp van een van de volgende syntaxis:

SG350X (configuratie)#sntp authenticatie-toets [key-number] md5 [key-value]

SG350X (configuratie)#encryptie-applicatie van een versleutelde snp-verificatiesleutel [key-number] md5 [encryptie-key-waarde]

Wanneer:

- key-number - Dit specificeert het nummer van de toets. Het kan zijn van 1 tot 4294967295.

- key-value - Dit specificeert de waarde van de toets. Het kan van één tot acht tekens lang zijn.

- Encrypted-key-waarde - Dit specificeert de sleutelwaarde in gecodeerd formaat.

SG350X (configuratie)#sntp authenticatie-toets 12110 md5 cisco

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de SNP authenticatiesleutel 121110 md5 cisco ingevoerd.

Stap 4. Schakelt over naar de modus Global Configuration door de volgende opdracht in te voeren:

SG350X (configuratie)#exit

Stap 5. (Optioneel) Voer de volgende opdracht in in Geprivigeerde EXEC-modus om de configuratie op te slaan.

SG350X#copy running-config startup-config

Stap 6. (Optioneel) Druk op Y om de instellingen op te slaan in de opstartconfiguratie van de schakelaar, anders, druk op N om verder te gaan zonder de configuratie op de opstartconfiguratie van de schakelaar op te slaan.

Opmerking: In dit voorbeeld, wordt Y ingedrukt.

Stap 7. Controleer de SNP-verificatiesleutel met de volgende opdracht:

SG350X#show-configuratie

Opmerking: In dit voorbeeld zijn de MD5-verificatie-toetsen 12110 AR0EvVLMGAD24AT8AbZCRXJgPRAx3qYDTZqk8Go=

U hebt nu een SNTP-verificatie-instellingen ingesteld via de CLI van de switch.

© 2018 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.