Doel

Remote Network Monitoring (RMON) is ontwikkeld door de Internet Engineering Task Force (IETF) om controle en protocolanalyse van LAN’s (Local Area Networks) te ondersteunen. Het is een standaard monitorspecificatie die verschillende netwerkmonitoren en troostsystemen in staat stelt om hun netwerk-monitoringgegevens met elkaar uit te wisselen. RMON staat u toe om uit de netwerk-controle spelden en consoles met eigenschappen te kiezen die uw bijzondere netwerkbehoeften voorzien. RMON definieert specifiek de informatie die een netwerkbewakingssysteem moet kunnen verstrekken. Statistieken, gebeurtenissen, geschiedenis, alarmen, hosts, top N, matrix, filter, opname en token zijn de tien groepen in RMON.

RMON maakt een Eenvoudig Network Management Protocol (SNMP)-agent in het apparaat mogelijk om verkeersstatistieken over een bepaalde periode proactief te controleren en vallen naar een SNMP-beheerder te verzenden. De lokale SNMP-agent vergelijkt eigenlijke, real-time tellers met vooraf gedefinieerde drempels en genereert alarmen, zonder de noodzaak van opiniepeiling door een centraal SNMP-beheerplatform. Dit is een effectief mechanisme voor proactief beheer, op voorwaarde dat u de juiste drempels in verhouding tot de basislijn van uw netwerk hebt ingesteld.

Opmerking: Om te weten hoe te om de instellingen van de val van SNMP door het web-gebaseerde nut van uw switch te vormen, klik hier. Klik hier voor instructies op Opdracht Line Interface (CLI).

U kunt een RMON historie-ingang voor een interface maken om informatie over netwerkverkeer binnen die interface te verzamelen. Dit zal u in staat stellen om periodieke statistische monsters op te slaan voor later ophalen en analyseren, wat kan helpen bij het beheer van de prestaties van de switch en specifieke interfaces.

Dit artikel geeft instructies hoe u de instellingen van de RMON - geschiedeniscontrole op uw switch door de CLI kunt configureren.

Opmerking: Om te leren hoe te om de instellingen van de RMON geschiedeniscontrole door het web-gebaseerde nut van uw switch te vormen, klik hier.

Toepasselijke apparaten

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.4.7.05 — SX300, SX500

- 2.2.8.4 — SX350, SG350X, SX550X

RMON - geschiedenis op de Switch door CLI configureren

RMON - opnamestaten configureren

De functie RMON maakt het controleren van statistieken per interface mogelijk. RMON - geschiedenis definieert de bemonsteringsfrequentie, de hoeveelheid monsters die moeten worden opgeslagen en de haven waarvandaan de gegevens moeten worden verzameld. Volg de onderstaande stappen om de RMON historie-ingangen op uw switch door de CLI te configureren.

Stap 1. Meld u aan bij de switch-console. De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco. Als u een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord heeft geconfigureerd, moet u deze inloggegevens gebruiken.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de SG350X-switch benaderd via Telnet.

Stap 2. In de Geprivigeerde EXEC-modus van de switch, voert u de Global Configuration-context in door het volgende in te voeren:

Stap 3. Voer de interfacemodus in door de interface in te voeren die u wilt configureren.

Opmerking: In dit voorbeeld is de gebruikte interface ge1/0/1.

Stap 4. Om RMON Management Information Base (MIB) mogelijk te maken door historische statistieken in groepen op een interface te verzamelen, voert u het volgende in:

De opties zijn:

- index — Specificeert de eventindex. Het bereik loopt van 1 tot 65535.

- de naam van de eigenaar — (Optioneel) Specificeert de naam van de persoon die de RMON - groep statistieken heeft ingesteld. Indien niet opgegeven, is de naam van de eigenaar standaard ingesteld op een lege string.

- emmers bucket-number — (optioneel) Een waarde gekoppeld aan het aantal emmers dat gespecificeerd is voor de RMON - verzamelingengroep statistieken. Indien niet gespecificeerd, standaard de emmers tot 50. Het bereik is van 1 tot 50.

- intervalseconden - Specificeert het interval in seconden in elke stemcyclus. Het bereik loopt van 1 tot 3600. Indien niet opgegeven, is de interval standaard 1800 seconden.

Opmerking: In dit voorbeeld, is de alarmindex 1 met een D-Link MIB object-ID. Het steekproefinterval is 60000 uur met 1000 stijgende drempelwaarde, 100000 dalende drempelwaarde, de stijgende drempelwaarde-index is 10, en de dalingsdrempel-index is 20. Het type methode is absoluut met een sterk dalend alarm, dat de standaardinstellingen is.

Stap 5. (optioneel) Om een alarm op een specifieke interface te verwijderen, specificeert u het volgende:

Stap 6. Voer de opdracht end in om terug te gaan naar de modus Privileged EXEC van de switch.

Stap 7. (Optioneel) In de bevoorrechte EXEC-modus van de switch, slaat u de geconfigureerde instellingen op in het opstartconfiguratiebestand, door het volgende in te voeren:

Stap 8. (Optioneel) Druk op Y for Yes of N for No op uw toetsenbord zodra het Overschrijvingsbestand [opstartconfiguratie]... prompt verschijnt.

U had nu met succes de instellingen van de RMON - verzamelstatus op uw switch door de CLI moeten configureren.

RMON-tabelgrootte configureren

Stap 1. In de Geprivigeerde EXEC-modus van de switch, voert u de Global Configuration-context in door het volgende in te voeren:

Stap 2. Om de maximale grootte van de RMON - historietabellen te configureren voert u het volgende in:

De opties zijn:

- geschiedenisitems — Specificeert het maximale aantal items in de historie-tabel. Het bereik loopt van 20 tot 32767.

- logitems — Specificeert het maximale aantal logtabelitems. Het bereik loopt van 20 tot 32767.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de grootte van de historisch-tabel ingesteld op 500 items.

Stap 3. (Optioneel) Om de tabelgrootte aan de standaardgrootte terug te geven, voert u het volgende in:

Stap 4. Voer de opdracht afsluiten in om terug te gaan naar de Geprivigeerde EXEC-modus van de switch.

Opmerking: De geconfigureerde RMON - instellingen van de tabelgrootte worden van kracht nadat de switch is herstart. Klik hier voor informatie over het handmatig opnieuw laden of resetten van de switch via de CLI.

U hebt nu met succes de RMON - tabelgrootte op uw switch via de CLI ingesteld.

RMON - geschiedenis weergeven

Nadat de gegevens zijn bemonsterd en opgeslagen, verschijnt deze in de RMON - verzamelingstabel.

Stap 1. In de Geprivigeerde EXEC-modus van de switch, voer het volgende in om de gevraagde RMON geschiedenis groepsstatistieken op uw switch weer te geven:

De tabel met de RMON - verzamelstatus geeft de volgende informatie weer:

- Index — De index die de vermelding uniek identificeert.

- Interface — de bemonsterde Ethernet-interface.

- Interval — De interval in seconden tussen de monsters.

- Gevraagde monsters — Het gevraagde aantal op te slaan monsters.

- Toegestane monsters — Het toegestane aantal op te slaan monsters.

- Eigenaar — de entiteit die het artikel instelde.

Opmerking: In dit voorbeeld, toont de RMON - verzamelingsstatus vier historie indexen die in drie interfaces worden gevormd.

Stap 2. Om de configuratie van de RMON - geschiedenis op een specifieke index op uw switch te tonen, voer het volgende in:

De opties zijn:

- index — Specificeert de set monsters die moet worden weergegeven. Het bereik loopt van 1 tot 65535.

- doorvoersnelheid - Hier zie je de doorvoertellers.

- fouten — Weergave van fouttellers.

- andere — Stappen- en bottelaars.

- punt seconden — (optioneel) Specificeert de periode in seconden die moet worden weergegeven. Het bereik loopt van 1 tot 2147483647 seconden.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de doorvoersnelheid voor geschiedenisindex 1 gebruikt gedurende 3200 seconden.

De RMON - geschiedenistabel toont de volgende informatie voor de gekozen RMON historie die ingaat:

Doorvoersnelheid:

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de doorvoersnelheid van geschiedenisindex 2 weergegeven.

- Tijd — Datum en tijdstip waarop de vermelding wordt geregistreerd.

- Octets — Totaal aantal octetten van gegevens (inclusief die in slechte pakketten en exclusief framing bits, maar inclusief FCS-octetten) die op het netwerk worden ontvangen.

- Packets - Aantal pakketten (inclusief slechte pakketten) die tijdens dit steekproefinterval worden ontvangen.

- Uitzending — Aantal goede pakketten die tijdens dit steekproefinterval werden ontvangen die naar het uitzending adres waren gericht.

- Multicast - Aantal goede pakketten die tijdens dit steekproefinterval werden ontvangen die op een multicast adres waren gericht. Dit aantal bevat geen pakketten die aan het adres van de uitzending zijn gericht.

- Gebruik — Beste schatting van het gemiddelde fysieke laagnetwerkgebruik op deze interface tijdens dit steekproefinterval, in honderdsten van een procent.

fouten

Opmerking: In dit voorbeeld worden gegevens voor geschiedenisindex 3 fouten weergegeven.

- Tijd — Datum en tijdstip waarop de vermelding wordt geregistreerd.

- CRC Lijnt — Aantal pakketten die tijdens dit steekproefinterval werden ontvangen en die een lengte hadden (exclusief vormbits, maar inclusief FCS-octetten) tussen 64 en 1518 octetten, inclusief, maar een slechte Frame Control Sequence (FCS) hadden met een integraal aantal octetten (FCS-fout) of een slechte FCS met een niet-integraal aantal octetten (tekenfout).

- Ondermaats — Aantal tijdens dit steekproefinterval ontvangen pakketten die minder dan 64 octetten lang waren (behalve framing bits, maar inclusief FCS-octetten) en die anderszins goed vormden.

- Overmaat — Aantal gedurende dit steekproefinterval ontvangen pakketten die langer waren dan 1518 octetten (behalve framing bits, maar inclusief FCS-octetten), maar die anders goed vormgegeven waren.

- Fragmenten — Totaal aantal tijdens dit steekproefinterval ontvangen pakketten dat minder dan 64 octetten lang was (behalve framing bits, maar inclusief FCS-octetten) en dat een slechte Frame Check Sequence (FCS) had met een integraal aantal octetten (FCS-fout), of een slechte FCS met een niet-integraal aantal octetten (Alignment Error). Het is normaal voor etherHistory-fragmenten tot toename omdat het beide runts (die normale voorvallen door botsingen zijn) en lawaaihits telt.

- Jabbers — Aantal pakketten die tijdens dit steekproefinterval werden ontvangen en langer waren dan 1518 octetten (behalve framing bits maar inclusief FCS-octetten), en hadden een slechte Frame Control Sequence (FCS) met een integraal aantal octetten (FCS-fout) of een slechte FCS met een niet-integraal aantal octetten (Alignment Error).

Other (Overig):

Opmerking: In dit voorbeeld worden andere gegevens voor geschiedenisindex 4 weergegeven.

- Tijd — Datum en tijdstip waarop de vermelding wordt geregistreerd.

- Gedrukt — Totaal aantal gebeurtenissen waarin pakketten door de sonde werden gevallen wegens gebrek aan middelen tijdens dit steekproefinterval. Dit nummer is niet noodzakelijk het aantal verzonden pakketten, maar het aantal keer dat deze conditie is gedetecteerd.

- Botsingen — Beste schatting van het totale aantal botsingen op dit Ethernet-segment tijdens dit steekproefinterval.

U hebt nu de geconfigureerde RMON historie-instellingen op uw switch door de CLI bekeken.