Samenvatting

DHCP-automatische configuratie werkt niet.

Datum geïdentificeerd

14 april 2016

Datum opgelost

10 februari 2017

Producten getroffen

Model

Firmware versie

SG300-10

1.3.7.18 (Download nieuwste release)

Beschrijving van uitgifte

DHCP Auto Configuration werkt niet wanneer u de firmware van alle 16 switches probeert te verbeteren.

Resolutie

Configuratie DHCP Auto Configuration en gebruik de optie 125 hex string die de firmware pad en bestandsnaam bevat. Daarnaast moet de volgende paar velden in de hexuitdraai worden geplaatst:

- Enterprise-nummer

- Optie 125 Lengte gegevens

- Code voor subopties

- Lengte suboptie

- Gegevens voor subopties

Als u bijvoorbeeld een a.txt-bestand hebt, wordt de optie 125 Hex String 00-00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74 gebruikt waar:

- 00-00-00-09 — ondernemingsnummer (Cisco-waarde)

- 08 — Optie 125 Gegevenslengte

- 05 — Suboptie Code (waarde voor Cisco SX300/500)

- 06 — Lengte suboptie (6 in dit voorbeeld)

- 61-61-2E-74-78-74 — Suboptie Data (Hex versie van ASCII filename a.txt)