Doel

Simple Network Management Protocol (SNMP) beheert het netwerk en de verschillende apparaten die erop zijn aangesloten. SNMP gebruikt vallen om een gebeurtenis te vangen en te melden. Een SNMP-val waarschuwt u over gebeurtenissen die in het netwerk plaatsvinden. Deze informatie is nuttig aangezien het u helpt het netwerk beter te begrijpen en de juiste actie te ondernemen. Dit artikel legt uit hoe SNMP-trap kan worden ingeschakeld voor de 300 Series Managed-switches.

Toepasselijke apparaten

・ SG300-10PP

・ SG300-10MPP router

・ SG300-28PP-R router

・ SG300-28SFP-R switch

・ SF302-08MPP router

・ SF302-08PP

・ SF300-24PP-R switch

・ SF300-48PP-R switch

Softwareversie

・ 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

・ 6.2.10.18 [Alle andere apparatuur]

Configuratie van Trap-instellingen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies SNMP > Trap Settings. De pagina Trap Settings opent:

Stap 2. In het veld SNMP-meldingen, controleert u het vakje Enable om de switch in staat te stellen SNMP-meldingen te verzenden.

Stap 3. (Optioneel) Om de switch in staat te stellen meldingen voor SNMP-verificaties te verzenden, dient u het aanvinkvakje Enable in het veld Verificaties te controleren.

Stap 4. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.