Doel

Simple Network Management Protocol (SNMP) is een protocol op de toepassingslaag dat wordt gebruikt om een netwerk te beheren en te bewaken. Voor de verschillende SNMP-functies moet u eerst de SNMP-service inschakelen. Dit artikel legt uit hoe SNMP Service op de 300 Series Managed-switches kan worden ingeschakeld.

Toepasselijke apparaten

・ SF/SG 300 Series Managed-switches

Softwareversie

•1.3.0.62

SNMP-service inschakelen

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies Security > TCP/UDP Services. De pagina TCP/UDP Services wordt geopend:

Stap 2. Controleer het vakje SNMP Service om SNMP-functies in de switch in te schakelen.

Stap 3. Klik op Toepassen om de SNMP-service in te schakelen.