Doel

Het doel van dit document is de alarmen op de schakelaar te configureren voor een gebeurtenis die moet worden bewaakt en die aan de netwerkbeheerders moet worden gealarmeerd. Er wordt een gebeurtenis geactiveerd die stijgt wanneer de drempel wordt overschreden. Op dezelfde manier wordt een dalende gebeurtenis geactiveerd wanneer de dalende drempel wordt overschreden.

Opmerking: alarmen kunnen slechts worden ingesteld als er een RMON - gebeurtenis op de schakelaar is ingesteld. Voor meer informatie over hoe te om een RMON - gebeurtenis te vormen, verwijs naar de artikel RMON - gebeurtenissen op 200/300 Series Managed switches.

Toepasselijke apparaten

・ SF/SG 300 Series Managed-switches

Softwareversie

•1.3.0.62

RMON - configuratie

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Status en Statistieken > RMON > alarmen. De pagina Alarm wordt geopend:

Stap 2. Klik op Add. Het venster Alarm toevoegen verschijnt.

Opmerking: Het veld Alarmmelding geeft het nummer van het alarm weer dat op dit moment wordt ingesteld.

Stap 3. Klik op een type interface in het interfaceveld om te bepalen op welke interface het alarm wordt toegepast. De beschikbare opties zijn:

・ Port - Met deze optie kunt u uit de vervolgkeuzelijst Port de poort kiezen die u wilt toewijzen aan een eventalarm.

・ LAG - Met deze optie kunt u uit de vervolgkeuzelijst Link Aggregation Group (LAG) de LAG-poort kiezen die u aan een alarm wilt toewijzen. Een LAG poort combineert afzonderlijke interfaces in één logische link met een hogere bandbreedte.

Stap 4. Kies uit de vervolgkeuzelijst Naam van de teller de tegennaam die de Management Information Base (MIB) aangeeft die door het alarm moet worden gemeten.

Opmerking: Raadpleeg voor informatie over MIB het artikel Simple Network Management Protocol (SNMP) View Configuration op de 300 Series Managed-switches.

Stap 5. Klik op een voorbeeldmethode om een alarm te genereren. De beschikbare opties zijn:

・ Absoluut — Deze optie gebruikt de informatie die is gemeten in het huidige monster om het alarm te genereren.

・ Delta — Deze optie gebruikt het verschil tussen twee opeenvolgende monsters om het alarm te genereren.

Stap 6. Voer de stijgende drempel in het veld Rising Treshold in om het opstijgende alarm te activeren.

Stap 7.  Kies uit de vervolgkeuzelijst Opent Event de gebeurtenis die u wilt uitvoeren wanneer een stijgende gebeurtenis wordt geactiveerd.

Stap 8. Voer de dalende drempel in het veld Falling Drempel in om het dalende testopwekker te activeren.

Opmerking: De dalingsdrempel moet lager zijn dan de stijgende drempel.

Stap 9. Kies uit de vervolgkeuzelijst Falling Event de gebeurtenis die u wilt uitvoeren wanneer een vallende gebeurtenis is geactiveerd.

Stap 10. Klik op het opstartalarm waarvan u liever wilt starten. De beschikbare opties zijn:

・ Alarmopstand verhogen — Deze optie roept als opstartalarm op bij opstijgende gebeurtenis.

・ Alarmfase - Deze optie wordt gestart als opstartalarm bij een neergaande gebeurtenis.

・ Alarmstijgingen en vallen — Deze optie leidt tot zowel oplopende als dalende gebeurtenissen.

Stap 1. Voer de tussentijd in tussen elk alarm in het veld Interval.

Stap 12. (Optioneel) Voer de naam in van de gebruiker of het systeem dat het alarm ontvangt.

Stap 13. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.

Stap 14. (Optioneel) Om een actueel alarm te bewerken, controleert u het aankruisvakje van het alarm dat u wilt bewerken en klikt u op Bewerken.

Stap 15. (Optioneel) Om een actueel alarm te verwijderen, controleert u het aankruisvakje van het alarm dat u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen.