Doel

Simple Network Management Protocol (SNMP) is een protocol op de toepassingslaag dat wordt gebruikt om een netwerk te beheren en te bewaken. SNMP gebruikt vallen die anders bekend staan als kennisgevingen om de SNMP manager van netwerkgebeurtenissen op de hoogte te stellen. Om een SNMP-filter te definiëren, wordt of een MIB-boom (Management Information Base) of Object Identifier (OID) gebruikt. Een MIB is een tekstbestand dat SNMP netwerkelementen beschrijft als een lijst met gegevensobjecten. Een MIB-boom werkt als een woordenboek dat alle SNMP-elementen bevat. Een SNMP OID is een nummer dat als adres werkt om een specifiek element in een SNMP-netwerk te identificeren. De pagina Filter voor melding wordt gebruikt om specifieke SNMP-meldingen te filteren. Te gebruiken, moet een SNMP-filter aan een ontvanger worden gekoppeld op de pagina's SNMPv1, v2 en SNMPv3-ontvangers.

Dit artikel legt uit hoe u een SNMP-filter kunt definiëren en aanmeldingsontvangers op de 300 Series Managed-switches kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ SF/SG 300 Series Managed-switches

Softwareversie

•1.3.0.62

Aanmeldingsfilter

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies SNMP > Meldingsfilter. De pagina Filter voor melding wordt geopend:

Stap 2. Klik op Add om een nieuw kennisgevingsfilter te maken. Het venster Add notification Filter verschijnt.

Stap 3. Voer in het veld Filternaam een naam voor het filter in.

Stap 4. Klik op de radioknop van de gewenste methode om het SNMP-filter in het veld ObjectID-subboom te definiëren.

・ Selecteer uit Lijst - definieer het filter door gebruik te maken van de MIB-boom (Management Information Base). Klik op de knop Omhoog om naar het niveau van de ouder en broers en zussen van het geselecteerde knooppunt te bladeren. Klik op de knop Omlaag om naar de kinderen van de knop te navigeren. Kies het gewenste knooppunt in de lijst met broers en zussen. Gebruik de schuifbalk om door de broers te bladeren.

・ Objectid - Defineer het filter door Objectidentificatoren (OIDs). Voer de OID in van de SNMP-trap die moet worden gefilterd.

Stap 5. Controleer Opnemen in filter om de gespecificeerde MIBs in het filter op te nemen.

Stap 6. Klik op Toepassen. Het gedefinieerde filter wordt gemaakt.

Stap 7. Om een filter te bewerken, controleert u het vakje van het filter dat u wilt bewerken en klikt u op Bewerken.

Stap 8. Controleer het vakje in het filter dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Ontvangers van SNMPv1,2

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies SNMP > Kennisgeving-ontvangers SNMPv1,2. De melding-ontvangers SNMPv1, v2 pagina wordt geopend:

Stap 2. Klik op Add om een nieuwe kennisontvanger toe te voegen. Het venster Add SNMP Message Recipent verschijnt.

Stap 3. Klik op de radioknop die overeenkomt met de gewenste IP-versie van de ontvanger van de melding in het veld IP-versie.

Stap 4. Als de IP-versie versie 6 is, klikt u op de radioknop die overeenkomt met het gewenste IPv6-adrestype in het veld IPv6-adrestype.

・ Link Local — Het IPv6-adres is een link naar een lokaal adres. De lokale adressen van de verbinding worden gebruikt voor interne LAN verbindingen en zijn niet routeerbaar. Het prefix voor een link lokaal adres is FE80.

・ Wereldwijd — Het IPv6-adres is een wereldwijd adres. Een mondiaal adres is een unicast-adres dat mondiaal uniek is en routeerbaar is.

Stap 5. Als het IPv6-adrestype een lokale link is, kiest u een IPv6-interface uit de vervolgkeuzelijst Local Interface voor link.

Stap 6. Voer het IP-adres in van de ontvanger naar wie de kennisgevingen moeten worden verzonden, in het ontvangende IP-adres.

Stap 7. Voer het poortnummer in dat door het ontvangende apparaat in het veld UDP-poort wordt gebruikt. De standaard UDP poort voor SNMP-kennisgevingen is UDP poort 162.

Stap 8. Klik op de radioknop die overeenkomt met het gewenste kennisgevingstype in het veld Type melding.

・ Traps — Traps zijn meldingen die naar de ontvanger worden gestuurd. Splitsen vereisen geen bevestiging van de ontvanger.

・ Informaten — Ingevulde formulieren zijn mededelingen die naar de ontvanger worden gestuurd, maar de ontvanger moet wel een ontvangstbevestiging ontvangen. Als de ontvanger geen antwoord geeft op de informatie, zal de SNMP-agent proberen de informatie te doorsturen.

Opmerking: Configureer twee ontvangers als zowel de vallen als de informatie als de meldingen worden gevraagd.

Stap 9. Als het kennisgevingstype op Informaten is ingesteld, voert u de volgende velden in. Deze velden zijn van toepassing wanneer een ontvangstbevestiging niet van een SNMP-manager wordt ontvangen.

・ Time-out — Voer de tijd in waarop de SNMP-agent wacht voordat een informant verschijnt.

・ Herstelt — Voer het aantal keer in dat de SNMP-agent de informatie opnieuw verstuurt.

Stap 10. Kies het communitystring die overeenkomt met de ontvanger in de vervolgkeuzelijst Community String. Een ontvanger moet de geloofsbrieven van de gevormde gemeenschapsreeks aanpassen om aanmeldingen te ontvangen.

Opmerking: Raadpleeg de configuratie van artikel SNMP-gemeenschappen op 300 Series Managed-switches voor meer informatie over SNMP-gemeenschappen.

Stap 1. Klik op de radioknop die overeenkomt met de gewenste SNMP-gevangen versie in het veld Meldingsversie. Dit wordt gekozen op basis van het type SNMP-meldingen dat de ontvanger kan ontvangen.

Stap 12. Controleer het veld Filter voor melding inschakelen om een waarschuwing voor de ontvanger in te schakelen.

Stap 13. Kies een waarschuwing van toepassing op de ontvanger in de vervolgkeuzelijst Naam filter.

Stap 14. Klik op Toepassen. De ontvanger van de kennisgeving is ingesteld.

Stap 15. Om een ontvanger te bewerken, controleert u het aankruisvakje van de ontvanger dat u wilt bewerken en klikt u op Bewerken.

Stap 16. Om een ontvanger te verwijderen, controleert u het aankruisvakje van de ontvanger die u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen.

Aanmeldingsontvangers SNMPv3

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies SNMP > Kennisgeving-ontvangers SNMPv3. De pagina Kennisgeving-ontvangers SNMPv3 wordt geopend:

Stap 2. Klik op Add om een nieuwe kennisontvanger toe te voegen. Het venster Add SNMP Message Recipent verschijnt.

Stap 3. Klik op de radioknop die overeenkomt met de gewenste IP-versie van de ontvanger van de melding in het veld IP-versie.

Stap 4. Als de IP-versie versie 6 is, klikt u op de radioknop die overeenkomt met het gewenste IPv6-adrestype in het veld IPv6-adrestype.

・ Link Local — Het IPv6-adres is een link naar een lokaal adres. De lokale adressen van de verbinding worden gebruikt voor interne LAN verbindingen en zijn niet routeerbaar. Het prefix voor een link lokaal adres is FF80.

・ Wereldwijd — Het IPv6-adres is een wereldwijd adres. Een mondiaal adres is een unicast-adres dat mondiaal uniek is en routeerbaar is.

Stap 5. Als het IPv6-adrestype een lokale link is, kiest u een IPv6-interface uit de vervolgkeuzelijst Local Interface voor link.

Stap 6. Voer het IP-adres in van de ontvanger naar wie de kennisgevingen moeten worden verzonden, in het ontvangende IP-adres.

Stap 7. Voer het poortnummer in dat door het ontvangende apparaat in het veld UDP-poort wordt gebruikt. De standaard UDP poort voor SNMP-kennisgevingen is UDP poort 162.

Stap 8. Klik op de radioknop die overeenkomt met het gewenste kennisgevingstype in het veld Type melding.

・ Traps — Traps zijn meldingen die naar de ontvanger worden gestuurd. Splitsen vereisen geen bevestiging van de ontvanger.

・ Informaten — Ingevulde formulieren zijn mededelingen die naar de ontvanger worden gestuurd, maar de ontvanger moet wel een ontvangstbevestiging ontvangen. Als de ontvanger geen antwoord geeft op de informatie, zal de SNMP-agent proberen de informatie te doorsturen.

Opmerking: Configureer twee ontvangers als zowel de vallen als de informatie als de meldingen worden gevraagd.

Stap 9. Als het kennisgevingstype op Informaten is ingesteld, voert u de volgende velden in. Deze velden zijn van toepassing wanneer een ontvangstbevestiging niet van een SNMP-manager wordt ontvangen.

・ Time-out — Voer de tijd in waarop de SNMP-agent wacht voordat een informant verschijnt.

・ Herstelt — Voer het aantal keer in dat de SNMP-agent de informatie opnieuw verstuurt.

Stap 10. Kies de gebruiker die aan de ontvanger beantwoordt van de vervolgkeuzelijst Gebruikers. De ontvanger moet de aanmeldingsgegevens van de ingestelde gebruikersnaam overeenkomen om de kennisgevingen te ontvangen.

Opmerking: Raadpleeg de gebruikersconfiguratie van het artikel Simple Network Management Protocol (SNMP) op 300 Series Managed-switches voor meer informatie over SNMP-gebruikers.

Stap 1. Klik op de radioknop die aan het gewenste beveiligingsniveau van de SNMP-pakketten in het veld Beveiligingsniveau overeenkomt. De beschikbaarheid van deze opties is afhankelijk van de configuratie van de gebruikersnaam op de pagina SNMP-gebruikers.

・ Geen verificatie — Verificatie is niet vereist en de SNMP-pakketten worden niet versleuteld.

・ Verificatie - Verificatie is vereist, maar de SNMP-pakketten zijn niet versleuteld.

・ Privacy - verificatie is vereist en de SNMP-pakketten zijn versleuteld.

Stap 12. Controleer het veld Filter voor melding inschakelen om een waarschuwing voor de ontvanger in te schakelen.

Stap 13. Kies een waarschuwing van toepassing op de ontvanger in de vervolgkeuzelijst Naam filter.

Stap 14. Klik op Toepassen. De ontvanger van de kennisgeving is ingesteld.

Stap 15. Om een ontvanger te bewerken, controleert u het aankruisvakje van de ontvanger dat u wilt bewerken en klikt u op Bewerken.

Stap 16. Om een ontvanger te verwijderen, controleert u het aankruisvakje van de ontvanger die u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen.