Doelstellingen

Cisco Discovery Protocol (CDP) is een bedrijfseigen protocol op Link-Layer Cisco waarmee Cisco-apparaten kunnen communiceren ongeacht IP-connectiviteit. Het wordt voornamelijk gebruikt om protocoladressen en apparaatmogelijkheden te communiceren. CDP verzendt frames die Type Length Values (TLVs) bevatten, wat velden zijn die verschillende eigenschappen van de poort en/of verbinding bevatten. De pagina CDP-interface-instellingen wordt gebruikt om CDP per poort in- of uit te schakelen. Het wordt ook gebruikt om bericht triggers te configureren wanneer er conflicten zijn met CDP buren.

Het document legt uit hoe u CDP-interfaceinstellingen kunt configureren op de 200 en 300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

· v1.2.7.76

CDP-interface-instellingen

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Detectie - CDP > Interface-instellingen. De pagina Interface Settings wordt geopend:

Opmerking: U kunt op de knoppen CDP Local Information Details of CDP Neighbor Information Details klikken om naar de pagina CDP Local Information of CDP Neighbor Information te navigeren.

Stap 2. Klik op het keuzerondje van de poort die u wilt bewerken.

Stap 3. Klik op Bewerken om de CDP-instellingen van de poort te bewerken. Het venster CDP interface-instellingen bewerken verschijnt.

Stap 4. (Optioneel) Kies een poort voor de configuratie in de vervolgkeuzelijst Port.

Stap 5. Controleer Inschakelen in het veld CDP-status om CDP voor de opgegeven poort in te schakelen.

Stap 6. Controleer de optie Inschakelen in het veld Mismatch van Syslog-spraak VLAN om een SYSLOG-bericht te genereren wanneer een mismatch van spraak-VLAN wordt gedetecteerd. Dit gebeurt wanneer de Voice VLAN-informatie van een toegangsframe niet overeenkomt met de informatie die door het lokale apparaat wordt geadverteerd.

Stap 7. Controleer Inschakelen in het veld Syslog Native VLAN Mismatch om een SYSLOG-bericht te genereren wanneer een native VLAN-mismatch wordt gedetecteerd. Dit komt voor wanneer de inheemse informatie van VLAN van een toegangskader niet aanpast dat wat het lokale apparaat adverteert.

Stap 8. Controleer op Inschakelen in het veld Syslog Duplex Mismatch om een SYSLOG-bericht te genereren wanneer duplexinformatiemismatch wordt gedetecteerd. Dit gebeurt wanneer de duplexinformatie van een ingangsframe niet overeenkomt met de informatie die door het lokale apparaat wordt geadverteerd.

Stap 9. Klik op Apply (Toepassen).