Doel

Cisco Discovery Protocol (CDP) is een bedrijfseigen protocol van Link Layer Cisco waarmee Cisco-apparaten kunnen communiceren ongeacht de connectiviteit op de netwerklaag. Het wordt voornamelijk gebruikt om protocoladressen en apparaatmogelijkheden te communiceren. CDP verstuurt frames die Type Length Values (TLVs) bevatten, die informatie bevatten over de eigenschappen van de poort, verbinding en/of het apparaat.

Het doel van dit document is om de opties op de pagina CDP Properties van 200/300 Series beheerde Switches uit te leggen.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 300 Series beheerde Switches

CDP-eigenschappen

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Detectie - CDP > Eigenschappen.  De pagina Eigenschappen wordt nu geopend:

Stap 2. (Optioneel) Controleer of in het veld CDP-status Inschakelen om CDP op de switch in te schakelen.

Stap 3.  Als de optie Inschakelen niet is ingeschakeld in het veld CDP-status, klikt u op een keuzerondje in het veld CDP-frames verwerken om te bepalen hoe CDP-pakketten worden verwerkt.  Ga verder met Stap 15 als u CDP niet wilt inschakelen.

· Overbrugging — Switch voorwaartse CDP-pakketten naar poorten op hetzelfde VLAN als de inkomende poort.

· Filtering — Switch verwijdert alle inkomende CDP-pakketten.

· Overstroming — Switch voorwaartse inkomende CDP-pakketten naar alle poorten, ongeacht het VLAN.

Stap 4. (Optioneel) Controleer of in het veld CDP Voice VLAN Advertisement inschakelen om de spraak VLAN in CDP te adverteren op alle poorten die zowel CDP ingeschakeld zijn als lid zijn van de spraak-VLAN.

Stap 5. (Optioneel) Controleer de optie Inschakelen in het veld CDP Mandatory TLVs Validation om de switch in staat te stellen CDP-pakketten te laten vallen die niet alle vereiste TLVs bevatten.

Stap 6. Klik op het keuzerondje dat overeenkomt met de CDP-versie die u in het veld CDP Versie wilt gebruiken.

· Versie 1 — Gebruikt voor achterwaartse compatibiliteit als een aangesloten apparaat geen CDP versie 2 ondersteunt.

· Versie 2 — Nieuwste versie van CDP en bevat meer intelligente apparaattraceringsfuncties.

Stap 7. Klik op het keuzerondje dat overeenkomt met de methode die u wilt gebruiken om de CDP-houdtijd in het veld CDP-wachttijd te definiëren. De CDP-houdtijd is de hoeveelheid tijd (in seconden) die CDP-pakketten worden behouden voordat ze worden verwijderd.

· Standaard gebruiken — de standaardtijd is 180 seconden.

· Door gebruiker gedefinieerd — Voer een tijd in seconden in tussen 10 en 255.

Stap 8. Klik op het keuzerondje dat overeenkomt met de methode die u wilt gebruiken om de CDP-transmissiesnelheid in het veld CDP-transmissiesnelheid te definiëren. De CDP-transmissiesnelheid is de snelheid waarmee CDP-pakketten worden verzonden (in seconden).

· Standaard gebruiken — de standaardtijd is 60 seconden.

· Door gebruiker gedefinieerd — Voer een tijd in seconden in tussen 5 en 254.

Stap 9. Klik op het gewenste keuzerondje om de indeling van de apparaat-ID te definiëren in het veld Apparaat-ID-indeling.  Wanneer de switch een toestel ontdekt dat CDP gebruikt, identificeert de switch het toestel aan de hand van zijn MAC-adres of serienummer.

Stap 10. Klik op het keuzerondje naast de methode die wordt gebruikt om de broninterface in het veld Source Interface te definiëren.  De broninterface is het IP-adres in het TLV van de frames.

· Standaard gebruiken — gebruikt IP-adres van de uitgaande interface.

· Door gebruiker gedefinieerd — gebruikt IP-adres van de gekozen interface.

Stap 11. Als Gebruiker Defined is gekozen voor Source Interface, kiest u een interface uit de vervolgkeuzelijst Interface.

Stap 12. (Optioneel) Controleer in het veld Syslog Voice VLAN Mismatch een SYSLOG-bericht verzenden als de spraak-VLAN-informatie van het inkomende frame niet overeenkomt met de informatie die door het lokale apparaat wordt geadverteerd.

Stap 13. (Optioneel) Controleer of in het veld Syslog Native VLAN Mismatch een SYSLOG-bericht kan worden verzonden als de native VLAN-informatie van het inkomende frame niet overeenkomt met de informatie die door het lokale apparaat wordt geadverteerd.

Stap 14. (Optioneel) Controleer of in het veld Syslog Duplex VLAN Mismatch een SYSLOG-bericht kan worden verzonden als de duplexinformatie van het inkomende frame niet overeenkomt met de informatie die door het lokale apparaat wordt geadverteerd.

Stap 15. Klik op Toepassen om de aangebrachte wijzigingen op te slaan of klik op Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken.

CDP-interface-instellingen

Stap 1. Log in op het hulpprogramma Web Configuration en navigeer naar Beheer > Detectie - CDP > Interface-instellingen. Er wordt een tabel weergegeven met alle poorten en hun instellingen:

Stap 2. Als u de instellingen van een poort wilt bewerken, klikt u op het keuzerondje naast het poortnummer in de tabel en klikt u onder in de tabel op Bewerken. Er verschijnt een pop-upvenster:

Stap 3. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

Stap 4. Als u instellingen van de ene poort naar andere geselecteerde poorten wilt kopiëren, selecteert u de keuzerondje voor de poort waarvan de instellingen moeten worden gekopieerd. Klik vervolgens op Instellingen kopiëren. Er verschijnt een pop-upvenster: