Doel

Host Mapping wordt gebruikt om een specifiek IP-adres toe te wijzen aan een domeinnaam. Bij Hosttoewijzing bekijkt de switch eerst de ingangen in het Domain Name System (DNS) met een statisch IP-adres toegewezen, waardoor de algemene prestaties van de switch toenemen. Met Host Mapping kunt u een specifiek apparaat op uw netwerk aan een statisch IP-adres toewijzen, zodat dit apparaat gemakkelijk te vinden is voor de verschillende gebruikers op uw netwerk.

In dit artikel wordt de configuratie van Host Mapping op de 200/300 Series beheerde Switches toegelicht.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

· v1.2.7.76

Configuratie van hosttoewijzing

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping. De pagina Toewijzing van host wordt geopend:

Stap 2. Klik op Add (Toevoegen). Het venster Add Host Mapping wordt weergegeven.

Stap 3. Klik in het veld IP-versie op de IP-versie van de host die u wilt toewijzen. De beschikbare opties zijn:

· Versie 6 — Hiermee kunt u een IPv6-adres invoeren. Als u deze optie kiest, gaat u verder met Stap 4.

· Versie 4 — Hiermee kunt u een IPv4-adres invoeren. Als u deze optie kiest, gaat u naar stap 6.

Opmerking: het keuzerondje IPv6 is alleen beschikbaar als er in de switch een IPv6-adres is ingesteld.

Stap 4. Als u in Stap 3 versie 6 hebt gekozen als de versie van het IP-adres, klikt u in het veld IPv6-adrestype op het type IPv6-adres. De beschikbare opties zijn:

· Link Local — Een IPv6-adres dat alleen hosts op één netwerklink identificeert. Als u deze optie kiest, gaat u verder naar Stap 5.

· Wereldwijd — een IPv6-adres dat bereikbaar is via andere netwerken. Als u deze optie kiest, gaat u naar stap 6.

Stap 5. Als u in Stap 4 de optie Lokaal koppelen als IPv6-adrestype hebt gekozen, kiest u in de vervolgkeuzelijst Lokale interface koppelen de juiste interface.

Stap 6. Voer de naam in die de toegewezen host identificeert in het veld Hostnaam.

Stap 7. Voer in het veld IP-adres het IP-adres van de toegewezen host in.

Opmerking: als u IPv6 als IP-adresversie hebt gekozen, kunt u maximaal 4 IPv6-adressen toevoegen.

Stap 8. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.

Stap 9. (Optioneel) Als u een ingang in de Hosttoewijzingstabel wilt verwijderen, schakelt u het aankruisvakje in van het item dat u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen.