Doel

Green Ethernet is een functie die het energieverbruik op de switch vermindert. Op deze manier is de switch milieuvriendelijker en worden uw kosten voor het gebruik van de switch verlaagd.

Dit artikel legt uit hoe u Green Ethernet kunt configureren op de 200/300 Series beheerde Switch.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

· v1.2.7.76

Wereldwijde groene Ethernet-verbindingen inschakelen

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u Green Ethernet kunt inschakelen op alle interfaces van de 200/300 Series beheerde Switches.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Poortbeheer > Groen Ethernet > Eigenschappen. De pagina Eigenschappen wordt nu geopend:

Stap 2. In het veld Energiedetectiemodus schakelt u het aanvinkvakje Enable in om de energiedetectiemodus van een inactieve link in te schakelen. Voor inactieve koppelingen wordt in deze modus de inactieve modus gewijzigd, maar de beheerstatus van de poort blijft behouden.  Hierdoor wordt het stroomverbruik van de switch verlaagd.

Stap 3. In het veld Korte bereik vinkt u het aanvinkvakje Enable aan om Short Reach in te schakelen. Deze functie bespaart stroom aan kabels met een korte lengte. Nadat de kabellengte wordt geanalyseerd, wordt het machtsgebruik aangepast.

Opmerking: in het veld Energiebesparing wordt de energiebesparing weergegeven die is opgeslagen als Groene Ethernet is ingeschakeld.

Opmerking: in het veld Cumulatieve energiebesparing wordt de hoeveelheid energie weergegeven die is bespaard sinds de laatste herstart van de switch.

Stap 4. (Optioneel) In het veld Port LEDs deselecteert u het aanvinkvakje Enable om LED-activiteit op een interface uit te schakelen om het stroomverbruik te verminderen.

Stap 5. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.

Opmerking: na deze configuratie wordt het netwerk tijdelijk losgekoppeld.

Groene Ethernet-poortinstellingen

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u Groene Ethernet op een specifieke interface in/uit kunt schakelen.

Opmerking: de Global Green Ethernet-configuratie moet correct worden voltooid voordat de Green Ethernet-poortconfiguratie enig effect kan hebben.

Configuratie met één interface

In deze subsectie wordt uitgelegd hoe u Green Ethernet op één interface kunt in- of uitschakelen.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Poortbeheer > Groen Ethernet > Poortinstellingen. De pagina Poortinstellingen wordt geopend:

Stap 2. Klik het keuzerondje aan van de interface die u wilt configureren.

Stap 3. Klik op Edit (Bewerken). Het venster Poortinstelling bewerken wordt weergegeven.

Stap 4. (Optioneel) In het veld Energiedetectie schakelt u het aanvinkvakje Enable in om deze functie op de specifieke poort in te schakelen. Deze functie verplaatst inactieve koppelingen naar inactieve modus om het stroomverbruik te verminderen en houdt de beheerstatus van de poort omhoog.

Stap 5. (Optioneel) In het veld Korte bereik vinkt u het aanvinkvakje Enable aan om deze functie op de specifieke poort in te schakelen. Deze functie analyseert de lengte van de kabel en past de juiste technieken toe op de koppeling om het stroomverbruik te verminderen.

Stap 6. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan. De wijzigingen worden aangebracht in de poortinstellingstabel:

Een interfaceconfiguratie op meerdere interfaces toepassen

Deze onderafdeling legt uit hoe u één interfaceconfiguratie op meerdere interfaces kunt toepassen.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Poortbeheer > Groen Ethernet > Poortinstellingen. De pagina Poortinstellingen wordt geopend.

Stap 2. Klik op het keuzerondje van de interface waarvan u de configuratie op meerdere interfaces wilt toepassen.

Stap 3. Klik op Instellingen kopiëren. Het venster Kopieerinstellingen verschijnt.

Stap 4. Voer in het daarvoor bestemde veld de interfaces in waarop u de configuratie van de eerder geklikte interface wilt toepassen. U kunt elke interface per nummer of interfacenaam invoeren (bijvoorbeeld: 1, 2, 3 of GE1, GE2, GE8) of u kunt een reeks interfaces per nummer of per naam invoeren (bijvoorbeeld: 7-10 of GE7-GE10).

Stap 5. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan. De wijzigingen worden weergegeven in de tabel Poortinstelling: