Doelstellingen

Simple Network Time Protocol (SNTP) is een protocol dat wordt gebruikt om de klokken van apparaten op een gegevensnetwerk te synchroniseren. Het belangrijkste gebruik van SNTP is om nauwkeurigheid van gebeurtenissen te verstrekken die op het apparaat zoals syslogs voorkomen. Dit document legt uit hoe u een SNTP-server kunt toevoegen op 200/300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

- SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

- 1.3.0.62

SNTP-server toevoegen

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Tijdsinstellingen > SNTP Unicast. De SNTP Unicast-pagina wordt geopend:

Stap 2. Schakel het selectievakje Inschakelen in het veld SNTP-client-unicast in om het kinderslot in te schakelen.

Stap 3. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.

Stap 4. Klik op Add om de unicast SNTP-server toe te voegen. Het venster Add SNTP Server verschijnt.

Stap 5. Klik op een van de volgende radioknoppen voor de serverdefinitie om de methode op te geven waarmee de server wordt geïdentificeerd.

Stap 6. Als IP-adres wordt gekozen, klikt u op het gewenste keuzerondje IP-versie.

- Op IP-adres — De SNTP-server wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn IP-adres.

- Op naam - De SNTP-server wordt geïdentificeerd met de naam uit de SNTP-serverlijst.

- Versie 6 — Duidt het IPv6-adrestype aan.

- Versie 4 — Duidt het IPv4 adrestype aan.

Opmerking: de IPv6-velden zijn niet beschikbaar omdat de switch niet is ingesteld voor IPv6-gebruik. Het document met de naam IPv6 Interface Configuration op 200/300 Series beheerde Switches kan worden gebruikt als referentie voor het instellen van de switch voor IPv6-gebruik.

Stap 7. Als het IP-adrestype Versie 6 is gekozen, klikt u op het gewenste IPv6-adrestype.

- Link Local — Geeft aan dat het IPv6-adres de host op unieke wijze identificeert via één netwerklink.

- Wereldwijd — Geeft aan dat het IPv6-adres een wereldwijde unicast is die zichtbaar en bereikbaar is via andere netwerken.

Stap 8. Als het type lokaal IPv6-adres voor de link wordt gekozen, kiest u de lokale interface voor de link uit de vervolgkeuzelijst Lokale interface voor de link.

N.B.: Als IP-adres in stap 5 is gekozen, voert u het IP-adres van de SNTP-server in het veld IP-adres van de SNTP-server in. Als By Name is geselecteerd in Stap 5, kiest u de naam van de SNTP-server uit de vervolgkeuzelijst SNTP Server. Als in de vervolgkeuzelijst Overige wordt gekozen, voert u de naam van de SNTP-server in het aangrenzende veld in.

Stap 11. Schakel het aanvinkvakje Enable in om polling van de SNTP-server voor informatie over de systeemtijd in te schakelen. De NTP-servers die voor opiniepeiling zijn geregistreerd, worden opgevraagd en de kloktijd wordt geselecteerd van de server met het laagste stratumniveau.

Stap 12. (Optioneel) Controleer het veld Enable in het verificatieveld om de verificatie in te schakelen.

Stap 13. Als de verificatie is ingeschakeld, selecteert u de waarde van de sleutel-ID in de vervolgkeuzelijst Verificatiesleutel-ID. U kunt de verificatiesleutels maken op de pagina SNTP-verificatie.

Stap 14. Klik op Toepassen om de SNTP-server aan de Unicast SNTP-servertabel toe te voegen.