Doel

De time-out voor inactiviteitssessie bepaalt de tijd dat een sessie in inactiviteitsmodus blijft voordat de sessie wordt gesloten. Wanneer de tijd voor inactiviteitstimer verloopt, wordt de huidige gebruiker uitgelogd op het apparaat. Deze ongebruikte waarden zijn belangrijk om onbevoegde toegang tot een open sessie te voorkomen.

Het doel van dit document is uit te leggen hoe u de waarden voor de tijdelijke versie van een inactieve sessie kunt configureren op de 200/300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 Series beheerde Switches

·SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

•1.3.7.18

Configuratie van time-out voor inactiviteitssessie

Opmerking: Als Nooit als optie uit een van de vervolgkeuzelijsten is gekozen, blijft de corresponderende sessie open tot deze door de gebruiker is gesloten.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Time-out inactiviteitssessie. De pagina Time-out inactiviteitssessie wordt geopend:

Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst HTTP-sessie de tijdelijke waarde in minuten voor een HTTP-sessie. Als een browser inactief blijft voor meer dan de opgegeven tijdelijke waarde, sluit de switch de sessie.

Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst HTTPS-sessie de tijdelijke waarde in minuten voor een HTTPS-sessie. Als een browser inactief blijft voor meer dan de opgegeven tijdelijke waarde, sluit de switch de sessie.

Stap 4. Kies in de vervolgkeuzelijst Sessieout van de console de tijdelijke waarde in minuten voor een console-sessie. Als de consolesessie langer dan de opgegeven tijdelijke waarde inactief blijft, sluit de switch de sessie.

Stap 5. Kies in de vervolgkeuzelijst Time-out Telnet-sessie de tijdelijke waarde in minuten voor een Telnet-sessie. Een Telnet-sessie is een externe verbinding met een specifiek netwerk. Als de telnet-sessie langer dan de opgegeven tijdelijke waarde inactief blijft, sluit de switch de sessie.

Stap 6. Kies in de vervolgkeuzelijst Time-out van SSH (Secure Shell) de tijdelijke waarde in minuten voor een SSH-sessie. Een SSH-sessie is een externe verbinding met een specifiek netwerk, maar in tegenstelling tot telnet biedt het codering. Als de SSH-sessie langer dan de opgegeven tijdelijke waarde inactief blijft, sluit de switch de sessie.

Stap 7. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.