Doelstellingen

ARP (Address Resolution Protocol) wordt gebruikt om alle apparaten bij te houden die rechtstreeks op de switch zijn aangesloten. De switch houdt een ARP-tabel bij met het IP-adres en het MAC-adres van elk apparaat dat op de switch is aangesloten. Wanneer een pakketbestand naar een bepaald toestel moet worden gerouteerd, kijkt de switch het IP-adres van het apparaat in de ARP-tabel op om het MAC-adres van het doelapparaat te verkrijgen. De ARP-tabel geeft nuttige informatie over de verschillende aangesloten apparaten. Als de switch niet kan zien of een apparaat al dan niet is aangesloten, kan de ARP-tabel helpen om dit probleem te bepalen. Ook kunt u handmatig apparaten toevoegen aan de ARP-tabel, die meer beveiliging geeft aan het netwerk als u bijhouden van welke apparaten deel uitmaken van de ARP-tabel.

Dit artikel legt uit hoe ARP te configureren en hoe u apparaten kunt bekijken en toevoegen aan de ARP-tabel op de 200/300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

- SF/SG200 en SF/SG300 Series

Softwareversie

- 1.3.0.62

ARP-configuratie

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies IP-configuratie > ARP. De ARP-pagina wordt geopend:

Stap 2. In het veld ARP Entry Age Out voert u de tijd in, in seconden, blijft een adres in de ARP-tabel waarna de vermelding automatisch uit de ARP-tabel wordt verwijderd.

Stap 3. In het veld ARP-tabelvermeldingen wissen klikt u op een van de volgende opties:

- Alle — Hiermee worden dynamische en statische items in de ARP-tabel verwijderd.

- Dynamisch — Verwijdert alleen dynamische items in de ARP-tabel.

- Statisch — verwijdert alleen statische items in de ARP-tabel.

- Normaal verouderd uit — verwijdert dynamische vermeldingen op basis van de ARP-invoertijd Age Out.

Stap 4. Klik op Apply (Toepassen).

ARP-tabel

Deze sectie verklaart de ARP lijst en hoe te om een ingang aan het toe te voegen.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies IP-configuratie > ARP. De ARP-pagina wordt geopend:

Onder ARP-tabel kunt u de informatie zien over de apparaten waartoe de switch toegang heeft. Er zijn vier parameters:

- Interface — Geeft het type interface weer waarop het apparaat is aangesloten.

- IP-adres — Geeft het huidige IP-adres van het apparaat weer.

- MAC-adres — Geeft het MAC-adres van het apparaat weer.

- Status — Geeft aan of het apparaat is toegevoegd aan de ARP-tabel met een dynamisch of statisch adres.

Opmerking: Als u een item in de ARP-tabel wilt toevoegen, raadpleegt u de onderafdeling Een item toevoegen. Als u een item in de ARP-tabel wilt bewerken, raadpleegt u de onderafdeling Een item bewerken.

Voeg een bericht toe

Stap 1. Klik op Add om een item toe te voegen aan de ARP-tabel. De vensters ARP toevoegen verschijnen.

Stap 2. Klik in het veld Interface op een van de volgende opties:

- Poorten — Met deze optie kunt u een specifieke poort kiezen. Kies de gewenste poort uit de vervolgkeuzelijst Poorten.

- LAG — Met deze optie kunt u een specifieke Link Aggregation Group (LAG) kiezen. Kies de gewenste LAG in de vervolgkeuzelijst LAG.

- VLAN — Met deze optie kunt u een specifiek Virtual Local Area Network (VLAN) kiezen. Kies het gewenste VLAN in de vervolgkeuzelijst VLAN.

Opmerking: de opties in het veld Interface zijn alleen beschikbaar voor switches met Layer 3-modus ingeschakeld. Voor switches met alleen Layer 2-functionaliteit wordt het interfaceveld altijd toegewezen aan het standaardbeheer VLAN.

Stap 3. Voer in het veld IP-adres het IP-adres in van het apparaat dat u aan de ARP-tabel wilt toevoegen.

Stap 4. Voer in het veld MAC-adres het MAC-adres in van het apparaat dat u aan de ARP-tabel wilt toevoegen.

Stap 5. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.

Een ARP-vermelding bewerken

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u de eigenschappen van een specifieke ARP-vermelding op de 200/300 Series beheerde Switches kunt bewerken.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies IP-configuratie > ARP. De ARP-pagina wordt geopend:

Stap 2. Selecteer onder de sectie ARP-tabel het aanvinkvakje van het ARP-item dat u wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken. Het venster ARP bewerken verschijnt.

Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst IP-adres een beschikbaar IP-adres voor het apparaat.

Stap 4. Klik in het veld Status op Dynamisch als u een dynamisch IP-adres gebruikt. Anders klikt u op Statisch als het item wordt toegevoegd met een statisch IP-adres.

Stap 5. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.

Stap 6. (Optioneel) Als u een ARP-ingang wilt verwijderen, schakelt u het aankruisvakje in van de ARP-ingang die u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen.