Doel

Elke interface op een switch kan geclassificeerd worden als een van meerdere modi. Deze verschillende modi dienen verschillende doeleinden binnen een VLAN en kunnen worden geconfigureerd in de pagina Interface Settings. Zodra geconfigureerd voor een modus, kunnen interfaces worden toegevoegd als lid van een VLAN. Dit artikel legt uit hoe u de VLAN-mogelijkheden van interfaces op de 200/300 Series beheerde Switches kunt beheren.

Toepasselijke apparaten

- SF/SG200 en SF/SG300 Series

Softwareversie

- 1.3.0.62

Configuratie van poort VLAN

Interface-instellingen configureren

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies VLAN-beheer > interfaceinstellingen. De pagina Interface Settings wordt geopend:

Stap 2. Kies een interface uit de vervolgkeuzelijst Interfacetype en klik vervolgens op Ga.

- Poort — Een enkele fysieke poort op de switch.

- LAG — Een groep havens die wordt gebruikt om verbindingsbetrouwbaarheid te verhogen.

Stap 3. Controleer het aanvinkvakje van de gewenste poort/LAG en klik op Bewerken. Het venster Interface Settings bewerken verschijnt.

Stap 4. Klik op het keuzerondje dat overeenkomt met de gewenste VLAN-modus in het veld Interface VLAN Mode.

- Algemeen — Kan een geëtiketteerd of untagged lid van veelvoudige VLANs zijn.

- Toegang — Een niet-gelabeld lid van slechts één VLAN. Als u dit kiest, gaat u naar Stap 8.

- Trunk — Kan een gelabeld lid zijn van meerdere VLAN’s. Kan slechts een niet-gelabeld lid in maximaal één VLAN zijn.

- Klant — Plaatst de interface in de QinQ-modus waarmee u uw eigen VLAN-regelingen kunt gebruiken. Als u voor de klant kiest, gaat u naar stap 8.

Stap 5. Voer in het veld Administratief VLAN in. Dit is het VLAN dat niet-gelabelde frames geclassificeerd zijn als.

Opmerking: stappen 6 en 7 zijn alleen beschikbaar als de interface-VLAN-modus algemeen is.

Stap 6. Klik op het keuzerondje dat bepaalt hoe inkomende frames worden verwerkt in het veld Frame Type.

- Alle frames toelaten — alle frames worden door de switch verwerkt.

- Alleen gelabelde frames toestaan — Alleen gelabelde frames worden door de switch verwerkt, alle andere frames worden verwijderd.

- Alleen niet-gelabelde frames toestaan — Alleen niet-gelabelde frames worden door de switch verwerkt, alle andere frames worden verwijderd.

Stap 7. Controleer het aanvinkvakje Ingress Filtering om alle frames weg te gooien die op de interface aankomen die tot een VLAN behoren waarvan de interface geen lid is.

Stap 8. Klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan en klik vervolgens op Sluiten om het venster Interface Settings bewerken te verlaten.

VLAN toewijzen aan poorten

Stap 1. Log in op het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies VLAN-beheer > Port VLAN-lidmaatschap. De pagina Port VLAN-lidmaatschap wordt geopend:

Stap 2. Klik op het keuzerondje van de poort die u aan het VLAN wilt toevoegen.

Stap 3. Klik op Aanmelden bij VLAN. Het venster Join VLAN verschijnt.

Stap 4. Kies in de lijst VLAN selecteren een van de beschikbare VLAN’s.

Stap 5. Klik op de knop Add om het gekozen VLAN aan de poort toe te voegen.

Stap 6. Kies een van de volgende opties in het veld Tagging:

- Verboden — De interface mag zich niet bij het VLAN aansluiten. De interface wordt toegewezen aan het interne VLAN 4095.

- Uitgesloten — De interface is geen lid van VLAN, maar kan via GVRP meedoen.

- Tagged — De interface sluit zich aan bij het VLAN als gelabeld lid. Leden met tags verbinden een VLAN-tag aan elk frame dat ze verzenden.

- Untagged — De interface sluit zich aan bij VLAN als untagged lid.  Niet-gelabelde leden maken geen VLAN-tag aan de frames vast.

- Multicast TV VLAN — De interface wordt gebruikt voor digitale TV-doeleinden door het gebruik van multicast IP.

- PVID - PVID van de interface wordt VID van VLAN.

Opmerking: niet alle opties voor het coderen zijn beschikbaar voor alle interfacemodi.

Stap 7. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.