Doel

Met VLAN Ingress Rate Limit kunt u de hoeveelheid verkeer op een specifiek VLAN beperken. U kunt limieten toepassen voor elk VLAN binnen uw netwerk om de algemene prestaties te verbeteren. Dit artikel legt uit hoe u een VLAN-toegangssnelheidslimiet kunt configureren op de 200/300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

- SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

- v1.2.7.76

VLAN-snelheidslimieten configureren

Stap 1. Log in op het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Quality of Service > General > VLAN Ingress Rate Limit. De pagina VLAN Ingress Rate Limit wordt geopend:

Stap 2. Klik op Add (Toevoegen). Het venster Add VLAN Rate Limit verschijnt:

Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst VLAN-id het VLAN waarvoor u snelheidsbeperkingen wilt configureren.

Stap 4.  Voer in het veld Commited Information Rate (CIR) de gemiddelde maximale hoeveelheid gegevens in die VLAN kan accepteren. Dit aantal wordt gewoonlijk aangewezen door ISP.

Stap 5. Voer in het veld Commited Burst Size (CBS) de maximale barstgrootte in van de gegevens die in een bepaalde periode vanuit VLAN kunnen worden verzonden. Deze hoeveelheid gegevens kan worden verzonden zelfs als het verder gaat dan de beschikbare bandbreedte.

Stap 6. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.

Stap 7. (Optioneel) Als u de CIR- en CBS-snelheden van een VLAN wilt bewerken, klikt u op het keuzerondje van het item dat u wilt bewerken en klikt u op Bewerken.

Stap 8. (Optioneel) Als u een ingang voor de VLAN-toegangssnelheid wilt verwijderen, klikt u op de radioknop van de ingang die u wilt verwijderen en vervolgens klikt u op Verwijderen.