Doel

Het hulpmiddel zal interfacenamen aan de nieuwe die interface naamgevingsovereenkomsten bijwerken in de nieuwe apparaten worden gebruikt. Wanneer het omzetten van de instellingen van de bron naar de bestemming, zal het gereedschap de opdrachten van interfaces in het bronapparaat naar interfaces in kaart brengen die dezelfde rol in het doelapparaat zouden gebruiken. Het zal opdrachten die niet langer worden ondersteund converteren naar analoge opdrachten van de nieuwere apparaten. Het gereedschap zal proberen om dezelfde functionaliteit tussen het oorspronkelijke gedrag en het gedrag in de bijgewerkte configuratie te behouden.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de migratietool kunt gebruiken om de configuratie van een switch uit de Sx200-, Sx300- of Sx500-serie te nemen en deze om te zetten naar de juiste Sx250-, Sx350- en Sx550.

Toepasselijke apparaten

- SX200

- SX300-switch

- SX500

Versie bronsoftware

- v1.4 of hoger

Software voor bestemming, versie

- v2.3 of hoger

Overzicht van configuratie-migratie

Stap 1. Meld u in de switch van uw bron aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Bestandsbeheer > Downloaden/Back-upconfiguratie. De pagina Download/Backup Configuration/Log wordt geopend.

Stap 2. Selecteer de optie via HTTP/HTTPS in de radiale knop Transfer Method.

Stap 3. Selecteer in het veld Actie opslaan de optie Back-up om een back-up te maken van het configuratiebestand.

Stap 4. Selecteer het opstartconfiguratiebestand in het veld Source File Type omdat we het opstartconfiguratiebestand willen converteren.

Stap 5. Selecteer Plaintext of sluit het veld Sensitive Data uit.

Stap 6. Open de Configuration Migration Service Tool. De pagina Configuration Migration Service Tool wordt geopend.

Stap 7. Selecteer in het gedeelte Source Configuration het bronapparaat in het model Source Device.

Stap 8. Kopieert de tekst van het bronconfiguratiebestand naar het tekstgebied Source Configuration.

Opmerking: Zorg ervoor dat de bronconfiguratie de volledige kopsectie van het bestand bevat.

Stap 9. Selecteer het model van de switch van de bestemming in het vervolgkeuzemenu Doelapparaat model.

Stap 10. Klik op de knop Converteren om het bronconfiguratiebestand naar het doelconfiguratiebestand te converteren.

Opmerking: configuraties van functies die niet langer worden ondersteund, worden verwijderd.

Stap 11. Nadat de conversie is voltooid, controleert u de resultaten in het gedeelte Configuratie bijgewerkt.

Opmerking: alle rijen die zijn bijgewerkt, worden gemarkeerd in het tekstgebied. Er worden opmerkingen aan de configuratie toegevoegd om alle wijzigingen te verklaren die tijdens de conversie zijn aangebracht.

Stap 12. Kopieert de bijgewerkte configuratie en plak deze in een nieuw tekstbestand.

Stap 13. Log in op het web configuratie hulpprogramma van de bestemming switch en kies Beheerder > Bestandsbeheer > Bestandsbewerkingen.

Stap 14. Selecteer in het veld Type handeling de optie Bestand bijwerken.

Stap 15. Selecteer Opstartconfiguratie in het veld Bestandstype.

Stap 16. Selecteer HTTP/HTTPS in het veld Kopieermethode.

Stap 17. Selecteer in het veld Bestandsnaam het geconverteerde configuratiebestand dat in Stap 12 is opgeslagen.

Stap 18. Laad de switch opnieuw om de nieuwe configuratie te laden.

Conclusie

Met de aanwijzingen in dit document kunt u instellingen van switches uit de Sx200-, Sx300- of SX500-serie converteren naar switches uit de SX250-, SX350- of SX550-serie. Om de succesvolle conversie van device s te verifiëren, kunt u de opdrachtregelinterface (CLI) gebruiken volgens de onderstaande stappen.

Opmerking: in dit voorbeeld gebruik ik SG550X-48MP als de bestemmings switch.

Stap 1. Log in op de bestemmings switch (SX250, SX350 of SX550 Series switches) en navigeer naar Security > TCP/UDP Services. Schakel het aanvinkvakje SSH Service in om toegang van switches via SSH te vergemakkelijken.

Stap 2. U moet een SSH-toepassing gebruiken om de CLI te kunnen openen. In dit voorbeeld gebruiken we PuTTY om toegang te krijgen tot de CLI van de switch. Begin door het IP-adres of de hostnaam van de switch in te voeren die u wilt openen in het veld Host Name (of IP-adres). Klik vervolgens op Openen.

Opmerking: controleer of de poort 22 is.

Stap 3. Nadat u een verbinding met de switch hebt gemaakt, wordt u gevraagd uw referenties in te voeren. Voer uw aanmeldingsgegevens in bij de switch.

Opmerking: Als u een PuTTY Security Alert krijgt, tik dan op Ja om de PuTTYâ s cache bij te werken en verder te verbinden. In de foto hieronder, heb ik niet toegepast de geconverteerde configuratie van SG500X-24MPP naar SG550X-48MP, kunt u zien dat de huidige hostname is switche7141d.

Stap 4. Het type in het bevel toont opstarten -opstarten-config. Dit toont de geconverteerde opstartconfiguratie die u naar deze switch hebt geüpload.

Opmerking: in het onderstaande beeld heb ik de geconverteerde configuratie toegepast op de SG550X-48MP switch. U kunt zien dat de hostname Test-1 heet.

© 2018 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.