Doel

Simple Network Management Protocol (SNMP) is een internet-standaard protocol dat wordt gebruikt voor het beheer van apparaten op IP-netwerken. De SNMP-berichten worden gebruikt voor de inspectie en communicatie van informatie over beheerde objecten. SNMP maakt gebruik van Management Information Bases (MIB’s) om beschikbare objecten op te slaan in een hiërarchische of boomgestructureerde naamruimte die objectidentificatoren (OID’s) bevat. Een OID identificeert de informatie in de MIB hiërarchie die via SNMP kan worden gelezen of ingesteld.

SNMP-weergaven zijn een subset van MIB-objecten die kunnen worden toegewezen aan een SNMP-toegangsgroep om schrijf-, lees- en aanmeldingsrechten van SNMP-gebruikers te beheren op MIB-objectinformatie. Een weergave is een door de gebruiker gedefinieerd label voor een verzameling MIB-subbomen. Elke subboom-ID wordt gedefinieerd door de OID van de wortel van de relevante subbomen. Ofwel bekende namen kunnen worden gebruikt om de wortel van de gewenste subboom te specificeren of een OID kan worden ingevoerd.

Dit artikel bevat de lijst met modelobjectidentificatoren van alle Cisco Small Business-Switches.

Toepasselijke apparaten

- SX200 Series

- SX220 Series

- SX250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.1.1.2 — SX220

- 1.4.7.05 — SX200, SX300, SX500

- 2.2.8.04 — SX250, SX350, SG350X, SX550X

Cisco Small Business-Switches, model OID’s

Het volgende is de OID’s voor Cisco Small Business Switches.

- SX200 Series

- SX220 Series

- SX250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Opmerking: De privé-object-ID's worden geplaatst onder: ondernemingen(1).cisco(9).otherEnterprises(6).ciscosb(1).switch 001(101).

SX200 Series Switches

Modelnaam

Beschrijving

Object-ID

SG200-18 router

16 GE-poorten + 2 GE speciale combinatiepoorten

9.6.1.88.18.1

SG200-26 router

24 GE-poorten + 2 GE speciale combinatiepoorten

9.6.1.88.26.1

SG200-26P switch

24 GE-poorten + 2 GE speciale combinatiepoorten

9.6.1.88.26.2

SG200-50 router

48 GE-poorten + 2 GE speciale combinatiepoorten

9.6.1.88.50.1

SG200-50P switch

48 GE-poorten + 2 GE speciale combinatiepoorten

9.6.1.88.50.2

SF200-24 switch

24 FE-poorten + 2 GE speciale combinatiepoorten

9.6.1.87.24.1

SF200-24P switch

24 FE-poorten + 2 GE speciale combinatiepoorten

9.6.1.87.24.2

SF200-48

48 FE-poorten + 2 GE speciale combinatiepoorten

9.6.1.87.48.1

SF200-48P switch

FE1-FE48, GE1-GE4. 48 FE-poorten + 2 GE speciale combinatiepoorten

9.6.1.87.48.2

SG200-10FP switch

10-poorts Gigabit PoE slimme Switch

9.6.1.88.10.3

SF200-24FP switch

24-poorts 10/100 PoE slimme Switch

9.6.1.88.24.3

SG200-26FP switch

26-poorts Gigabit PoE slimme Switch

9.6.1.88.26.3

SG200-50FP switch

50-poorts Gigabit PoE slimme Switch

9.6.1.88.50.3

SX220 Series Switches

Modelnaam

Beschrijving

Object-ID

SF220-24 switch

SF220-24 24-poorts 10/100 Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.1

SF220-24P switch

SF220-24P 24-poorts 10/100 PoE Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.2

SF220-48 switch

SF220-48 48-poorts 10/100 Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.1

SF220-48P switch

SF220-48P 48-poorts 10/100 PoE Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.2

SG220-26 router

SG220-26 26-poorts Gigabit Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.1

SG220-26P switch

SG220-26P 26-poorts Gigabit PoE Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.2

SG220-50 router

SG220-50 50-poorts Gigabit Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.1

SG220-50P switch

SG220-50P 50-poorts Gigabit PoE Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.2

SG220-28 router

SG220-28 28-poorts Gigabit Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.5

SG220-28MP switch

SG220-28MP 28-poorts Gigabit PoE Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.3

SG220-52

SG220-52 52-poorts Gigabit Smart Plus-Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.52.5

SX250 Series Switches

Modelnaam

Beschrijving

Object-ID

SF250-48 switch

SF250-48 48-poorts 10/100 slimme Switch

9.6.1.98.24.1

SF250-48HP

SF250-48HP 48-poorts 10/100 PoE slimme Switch

9.6.1.98.24.4

SG250-10P switch

SG250-10P 18-poorts Gigabit PoE slimme Switch

9.6.1.97.10.5

SG250-26 router

SG250-26 26-poorts Gigabit slimme Switch

9.6.1.97.26.1

SG250-26HP

SG250-26HP 26-poorts Gigabit PoE slimme Switch

9.6.1.97.26.4

SG250-26P switch

SG250-26P 26-poorts Gigabit PoE slimme Switch

9.6.1.97.26.5

SX300 Series Switches

Modelnaam

Beschrijving

Object-ID

SG300-10 router

8 GE-poorten en 2 speciale combinatiepoorten (GE/SFP)

9.6.1.83.10.1

SG300-10MP switch

8 GE-poorten en 2 speciale combinatiepoorten (GE/SFP)

9.6.1.83.10.3

SG300-10P switch

8 GE-poorten en 2 speciale combinatiepoorten (GE/SFP)

9.6.1.83.10.2

SG300-20 router

16 GE-poorten en 4 speciale poorten - 2 uplinks en 2 combo-poorten

9.6.1.83.20.1

SG300-28 router

24 GE-poorten en 4 speciale poorten - 2 uplinks en 2 combinatiepoorten

9.6.1.83.28.1

SG300-28P switch

24 GE-poorten en 4 speciale poorten - 2 uplinks en 2 combinatiepoorten.

9.6.1.83.28.2

SG300-52 router

48 GE-poorten en 4 speciale poorten - 2 uplinks en 2 combinatiepoorten

9.6.1.83.52.1

SF300-08

8 FE-poorten.

9.6.1.82.08.4

SF302-08

8 FE-poorten plus 2 GE-poorten

9.6.1.82.08.1

SF302-08MP switch

8 FE-poorten plus 2 GE-poorten

9.6.1.82.08.3

SF302-08P switch

8 FE-poorten plus 2 GE-poorten

9.6.1.82.08.2

SF300-24 switch

24 FE-poorten plus 4 GE speciale poorten - 2 uplinks en 2 combinatiepoorten.

9.6.1.82.24.1

SF300-24P switch

24 FE-poorten plus 4 GE speciale poorten - 2 uplinks en 2 combinatiepoorten.

9.6.1.82.24.2

SF300-48

48 FE-poorten plus 4 GE speciale poorten - 2 uplinks en 2 combinatiepoorten

9.6.1.82.48.1

SF300-48P switch

48 FE-poorten plus 4 GE speciale poorten - 2 uplinks en 2 combinatiepoorten

9.6.1.82.48.2

SG300-52P switch

52-poorts Gigabit PoE beheerde Switch

9.6.1.83.52.2

SG300-52MP switch

52-poorts Gigabit PoE beheerde Switch

9.6.1.83.52.3

SG300-10SFP-module

10-poorts Gigabit SFP beheerde Switch

9.6.1.83.10.5

ESW2-350G-52 switch

52-poorts Gigabit beheerde Switch

9.6.1.86.52.1

ESW2-350G-52DC switch

52-poorts Gigabit beheerde Switch

9.6.1.86.52.6

SF300-24MP

24-poorts 10/100 PoE beheerde Switch

9.6.1.82.24.3

SG300-28MP switch

28-poorts Gigabit PoE beheerde Switch

9.6.1.83.28.3

SF302-08P switch

8 FE-poorten plus 2 GE-poorten

9.6.1.82.08.2

SF302-08PP

8-poorts 10/100 PoE beheerde Switch

9.6.1.82.08.2

SF302-08MPP switch

8-poorts 10/100 PoE beheerde Switch

9.6.1.82.08.3

SG300-10PP

8-poorts 10/100 PoE beheerde Switch

9.6.1.83.10.2

SF300-24PP

8-poorts 10/100 PoE beheerde Switch

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

10-poorts Gigabit PoE beheerde Switch

9.6.1.83.28.2

SF300-24PP

24-poorts 10/100 PoE beheerde Switch

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

28-poorts Gigabit PoE beheerde Switch

9.6.1.83.28.2

SF300-48PP

48-poorts 10/100 PoE beheerde Switch

9.6.1.82.48.2

SG300-28SFP-module

28-poorts Gigabit SFP beheerde Switch

9.6.1.83.28.5

SX350 Series Switches

Modelnaam

Beschrijving

Object-ID

SF350-48 switch

SF350-48 48-poorts 10/100 beheerde Switch

9.6.1.96.48.1

SF350-48P switch

SF350-48P 48-poorts 10/100 PoE beheerde Switch

9.6.1.96.48.5

SF350-48MP switch

SF350-48MP 48-poorts 10/100 PoE beheerde Switch

9.6.1.96.48.6

SG350XG-24F switch

SG350XG-24F 24-poorts 10G SFP+ stapelbare beheerde Switch

9.6.1.91.24.8

SG350XG-24T switch

SG350XG-24T 24-poorts 10GBase-T stapelbare beheerde Switch

9.6.1.91.24.9

SG350XG-48T switch

SG350XG-48T 48-poorts 10GBase-T stapelbare beheerde Switch

9.6.1.91.48.9

SG350XG-2F10 router

SG350XG-2F10 12-poorts 10G stapelbare beheerde Switch

9.6.1.91.12.9

SG350-10 router

SG350-10 10-poorts Gigabit beheerde Switch

9.6.1.95.10.3

SG350-10P switch

SG350-10P 10-poorts Gigabit PoE beheerde Switch

9.6.1.95.10.5

SG355-10P switch

SG355-10P 10-poorts Gigabit PoE beheerde Switch

9.6.1.95.10.10

SG350-10MP switch

SG350-10MP 10-poorts Gigabit PoE beheerde Switch

9.6.1.95.10.6

SG350-28 router

SG350-28 28-poorts Gigabit beheerde Switch

9.6.1.95.28.1

SG350-28P switch

SG350-28P 28-poorts Gigabit PoE beheerde Switch

9.6.1.95.28.5

SG350-28MP switch

SG350-28MP 28-poorts Gigabit PoE beheerde Switch

9.6.1.95.28.6

SG350X Series Switches

Modelnaam

Beschrijving

Object-ID

SG350X-24 router

24-poorts Gigabit stapelbare beheerde Switch

9.6.1.94.24.1

SG350X-24P switch

24-poorts Gigabit PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.94.24.5

SG350X-24MP switch

24-poorts Gigabit PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.94.24.6

SG350X-48 switch

48-poorts Gigabit stapelbare beheerde Switch

9.6.1.94.48.1

SG350X-48P switch

48-poorts Gigabit PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.94.48.5

SG350X-48MP switch

48-poorts Gigabit PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.94.48.6

SX500 Series Switches

Modelnaam

Beschrijving

Object-ID

SF500-24 switch

24-poorts 10/100 stapelbare beheerde Switch

9.6.1.80.24.1

SF500-24P switch

24-poorts 10/100 PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.80.24.2

SF500-48

48-poorts 10/100 stapelbare beheerde Switch

9.6.1.80.48.1

SF500-48P switch

48-poorts 10/100 PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.80.48.2

SG500-28 router

28-poorts Gigabit stapelbare beheerde Switch

9.6.1.81.28.1

SG500-28P switch

28-poorts Gigabit PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.81.28.2

SG500-52 router

52-poorts Gigabit stapelbare beheerde Switch

9.6.1.81.52.1

SG500-52P switch

52-poorts Gigabit PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.81.52.2

SG500X-24 router

24-poorts Gigabit met 4-poorts 10-Gigabit stapelbare beheerde Switch

9.6.1.85.24.1

SG500X-24P switch

24-poorts Gigabit met 4-poorts 10-Gigabit PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.85.24.2

SG500X-48 switch

48-poorts Gigabit met 4-poorts 10 Gigabit stapelbare beheerde Switch

9.6.1.85.48.1

SG500X-48P switch

48-poorts Gigabit met 4-poorts 10 Gigabit PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.85.48.2

ESW2-550X-48 switch

48-poorts Gigabit met 4-poorts 10 Gigabit stapelbare beheerde Switch

9.6.1.86.48.1

ESW2-550X-48DC

48-poorts Gigabit met 4-poorts 10 Gigabit stapelbare beheerde Switch

9.6.1.86.48.6

SG500-52MP switch

52-poorts Gigabit Max-PoE beheerde Switch

9.6.1.81.5.3.0

ESW2-550X-48DC

48-poorts Gigabit met 4-poorts 10 Gigabit stapelbare beheerde Switch

9.6.1.86.48.6

SX550X Series-Switches

Modelnaam

Beschrijving

Object-ID

SF550X-24 switch

24-poorts 10/100 stapelbare beheerde Switch

9.6.1.92.24.1

SF550X-24P switch

24-poorts 10/100 PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.92.24.5

SF550X-24MP switch

24-poorts 10/100 PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.92.24.6

SF550X-48 switch

48-poorts 10/100 stapelbare beheerde Switch

9.6.1.92.48.1

SF550X-48P switch

48-poorts 10/100 PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.92.48.5

SF550X-48MP switch

48-poorts 10/100 PoE stapelbare beheerde Switch

9.6.1.92.48.6

SG550XG-8F8T switch

SG550XG-8F8T 16-poorts 10G stapelbare beheerde Switch

9.6.1.90.16.9

SG550XG-24T switch

SG550XG-24T 24-poorts 10GBase-T stapelbare beheerde Switch

9.6.1.90.24.9

SG550XG-24F switch

24-poorts SFP+ 10 Gigabit stapelbare Switch (2-combo) met RPS-ondersteuning

9.6.1.90.24.8

SG550XG-48T switch

SG550XG-48T 48-poorts 10GBase-T stapelbare beheerde Switch

9.6.1.90.48.9