Doel

Simple Network Time Protocol (SNTP) is een protocol voor het synchroniseren van de klok van netwerkcomputersystemen terwijl de computer gegevens overdraagt via internet. Een anycast is een verbinding tussen een klant en een adreslijst. Een multicast is een één-naar-vele verbinding die periodiek een ongevraagd bericht naar een respectieve IPv4 of IPv6 lokale uitzendadres, of naar een multicast groepsadres verstuurt en op dit adres luistert.

Het doel van dit document is uit te leggen hoe de SNTP-multicast/anycast op de SF/SG 200 en SF/SG 300 Series Switches kan worden geconfigureerd.

Opmerking: om SNTP Multicast/Anycast te configureren moet u eerst een SNTP-server de tijd laten leveren. Raadpleeg het artikel Systeemtijdconfiguratie op de 200/300 Series beheerde Switches voor informatie over het doen van dit.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

· v1.2.7.76

Configuratie multicast/anycast

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies De pagina Beheer > Tijdsinstellingen > SNTP-multicast/Anycast.SNTP-multicast/anycast wordt geopend:

Stap 2. Schakel het aanvinkvakje SNTP Multicast Client Mode (Client Broadcast Receptie) in om SNTP Multicast Client Mode in te schakelen. In deze modus zendt de switch tijdaanvraagpakketten uit naar alle SNTP-servers binnen het netwerk en wacht op een reactie.

Stap 3. Schakel het aanvinkvakje SNTP Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission) in om SNTP Anycast Client Mode in te schakelen. In deze modus verstuurt de switch vragen naar handmatig geconfigureerde SNTP-servers en wacht op een antwoord.

Stap 4. Klik op Toepassen om uw configuratie op te slaan.