Doel

Spanning-Tree Protocol (STP) voorkomt lusvorming wanneer switches of bruggen via meerdere paden onderling verbonden zijn. Spanning-Tree Protocol implementeert het 802.1D IEEE-algoritme door BPDU-berichten (Bridge Protocol Data Unit) met andere switches uit te wisselen om lijnen te detecteren, en verwijdert vervolgens de lus door geselecteerde bridge-interfaces af te sluiten. Deze algoritme garandeert dat er slechts één actief pad bestaat tussen twee netwerkapparaten. De 200/300 Series beheerde Switches bieden Classic STP, Rapid STP (RSTP) en Multiple STP (MSTP).

Het doel van dit artikel is uit te leggen hoe u de 200/300 Series beheerde Switches kunt configureren om de drie typen STP uit te voeren. Dit zal convergentie en een lusvrije topologie voor uw netwerk verstrekken.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

•1.3.0.62

Configuratie van STP-status en algemene instellingen

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Spanning Tree > STP Status & Global Settings. De pagina STP-status en wereldwijde instellingen wordt geopend:

Stap 2. Schakel het aanvinkvakje Enable in het veld Spanning Tree State in om STP in te schakelen.

Stap 3. Klik op het keuzerondje van een STP-modus in het veld STP-modus. De beschikbare opties zijn:

·Classic STP — Biedt één pad tussen twee eindstations en een lusvrije topologie.

·Rapid STP — Detecteert netwerktopologieën voor snellere convergentie.

·Meervoudige STP — Detecteert Layer 2-lussen en als oplossing voorkomt MSTP dat de betrokken poorten in de lus verkeer verzenden.

Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie over RSTP het artikel Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) Configuration on the 200/300 Series beheerde Switches.

N.B.: Raadpleeg voor meer informatie over MSTP het artikel Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Configuration op een Switch .

Stap 4. Klik op een van de beschikbare opties in het veld BPDU Handling om BPDU-pakketten (Bridge Protocol Data Unit) te verwerken wanneer STP is uitgeschakeld:

· Filtering — met deze optie worden BPDU-pakketten gefilterd.

· Overstroming — Deze optie overspoelt BPDU-pakketten.

Stap 5. Klik op een van de beschikbare opties in het veld Standaardwaarden padkosten om standaardkosten voor snijpad toe te wijzen:

· Kort — Deze optie gebruikt een bereik van 1 tot 65,535 voor de kosten van het poortpad.

· Lang — Deze optie gebruikt een bereik van 1 tot 200.000.000 voor de kosten van het poortpad.

Stap 6. Voer de prioriteitswaarde in het veld Prioriteit in. De prioriteitswaarde bepaalt de root-brug. Als twee of meer apparaten dezelfde prioriteitswaarde hebben, wordt het toestel met het laagste MAC-adres als root-brug gekozen. De overbruggingsprioriteit wordt in stappen van 4096 verstrekt. Bijvoorbeeld, 4096, 8192, 12288, enzovoort.Het bereik is 0 - 61440.

Stap 7. Voer in het veld Hello Time de hello-tijd in. Dit is het interval tussen de configuratieberichten dat door de root-brug wordt afgewacht.

Stap 8. Voer in het veld Max. leeftijd de maximumleeftijd in. Dit is de tijd die de switch gebruikt wanneer hij geen configuratiebericht heeft ontvangen. Na deze tijd configureert de switch het netwerk opnieuw.

Stap 9. Voer de voorwaartse vertraging in het veld Vertraging voorwaarts in. Dit is het moment waarop de brug luistert voordat de pakketten worden doorgestuurd.

Het veld Toegewezen root geeft de volgende informatie weer:

· Bridge ID — De bridge ID die bestaat uit de brugprioriteit aaneengeschakeld met het MAC-adres van de switch.

· Root-brug-ID — De root-brug-ID die bestaat uit de root-brug-prioriteit aaneengeschakeld met het MAC-adres van de root-brug.

· Root Port — De poort met de laagste kostprijs vanaf deze brug naar de root-brug.

· Kosten van snijpad — De kosten van het pad van deze brug naar de wortel.

· Topologie verandert tellingen — Het totale aantal STP topologie veranderingen die zijn opgetreden.

· Laatste topologiewijziging — het tijdsinterval dat is verstreken sinds de laatste topologiewijziging zich voordeed.

Stap 10. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.