Doel

Een Virtual Local Area Network (VLAN) wordt voornamelijk gebruikt om groepen te vormen tussen de hosts, ongeacht waar de hosts fysiek zijn gevestigd. Aldus, verbetert VLAN veiligheid met behulp van groepsvorming onder de gastheren. Een van de meest voorkomende redenen om een VLAN in te stellen is de configuratie van een VLAN voor spraak en een afzonderlijk VLAN voor gegevens. Dit leidt de pakketten voor beide types van gegevens ondanks het gebruiken van het zelfde netwerk.

Dit artikel definieert verschillende protocolgroepen en helpt ook om een nieuwe protocolgebaseerde groep toe te voegen. Met deze instellingen kunnen op protocollen gebaseerde groepen worden gedefinieerd en aan een poort worden gebonden; daarom wordt elk pakket dat voortkomt uit de protocolgroepen toegewezen aan het geconfigureerde VLAN op de pagina.

Toepasselijke apparaten

- SX200 Series

- Sx300 Series

- SX250 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.4.5.02 - SX200 Series, SX300 Series en SX500 Series

- 2.2.0.66 - SX250 Series, SX350 Series, SG350X Series en SX550X Series

Een VLAN maken

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de switch en kies Geavanceerd in het vervolgkeuzemenu Weergavemodus rechtsboven.

Stap 2. Kies VLAN-beheer > VLAN-groepen > Protocol-gebaseerde groepen.

Stap 3. Klik op Add in de Protocol-Based Group Table om een protocolgebaseerde groep te maken.

Stap 4. Kies een radioknop in het insluitingsgebied voor het protocoltype dat u wilt gebruiken.

- Ethernet V2 — Deze parameter verwijst naar het gegevenspakket op een Ethernet-link.

- LLC-SNAP (rfc1042) — Deze parameter verwijst naar Logical Link Control met Sub-Network Access Protocol (LLC-SNAP). Deze protocollen werken in combinatie om ervoor te zorgen dat gegevens effectief binnen het netwerk worden verzonden.

- LLC — Deze parameter verwijst naar Logical Link Control (LLC). Het is de sublaag van de datalink-laag, die fungeert als een interface tussen de media-toegangscontrole sublaag en de netwerklaag.

Stap 5. Als u voor Ethernet V2 hebt gekozen, gaat u verder met deze stap. Als dit niet het geval is, gaat u verder naar Stap 6. Kies in de vervolgkeuzelijst Ethernet-type een Ethernet-type om aan te geven welk protocol wordt ingekapseld in de payload van een Ethernet-frame. De opties zijn:

- IP (0x0800) — Een Ethernet V2-frame met een IPv4-pakket.

- IPX (0x8137-0x8138) — Een Ethernet V2-frame met Internetwork Packet Exchange (IPX).

- IPv6 (0x86DD) — Een Ethernet V2-frame met een IPv6-pakket.

- ARP (0x0806) — Een Ethernet V2-frame met ARP-pakket (Address Resolution Protocol).

- Gedefinieerd door gebruiker — Een beheerder kan een protocolwaarde en een groep-id in de betreffende velden invoeren.

Opmerking: voor dit voorbeeld is IP gekozen.

Stap 6. Als u LLC-SNAP (rfc1042) of LLC in Stap 4 hebt gekozen, ga dan verder met deze stap. Voer in het veld Protocolwaarde de protocolwaarde in. Het bereik is 0x0600-0xFFFF.

Stap 7. Voer in het veld Groep-ID de groep-ID van het protocol in. U kunt een nummer tussen 1 en 2147483647 toewijzen.

Stap 8. Klik op Apply (Toepassen).

U hebt nu met succes een op protocollen gebaseerde groep VLAN geconfigureerd.