Doel

Met Virtual LAN (VLAN) kan een groep hosts die niet met dezelfde switch zijn verbonden, communiceren alsof ze zich op hetzelfde uitzenddomein bevinden. Een interface die VLAN-verkeer heeft, moet de VLAN’s toegewezen hebben aan die interface, of pakketten kunnen worden gedropt. Wanneer GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) is ingeschakeld voor een interface, kunnen VLAN’s dynamisch worden toegewezen en is het niet nodig om ze handmatig toe te wijzen.

Dit document legt uit hoe u Native VLAN kunt configureren in de 200/300-switch.

Toepasselijke apparaten

•200 Series switches

•300 Series switches

Configuratie van native VLAN

Stap 1. Kies in het hulpprogramma voor webconfiguratie VLAN-beheer > Instellingen voor standaard VLAN. De pagina Default VLAN Settings wordt geopend:

Stap 2. Voer in het veld Default VLAN ID After Reboot het VLAN in dat uw native VLAN-id is.

Stap 3. Kies in het hulpprogramma voor webconfiguratie Beheer > Beheerinterface > IPv4 interface. De IPv4-interfacepagina opent:

Stap 4. Kies het VLAN dat u het beheer/native VLAN wilt zijn in de vervolgkeuzelijst Beheer VLAN.

Stap 5. Wijs een IP-adres toe aan het beheer VLAN in het veld IP-adres.

Stap 6. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.