Doel

Standaard kan een 200/300 Series beheerde Switch via het configuratiehulpprogramma worden geconfigureerd via een webbrowser. De verbinding tussen de beheerder en de switch is niet versleuteld. U kunt HTTPS-service (Hyper Text Transfer Protocol Secure), die werkt met SSL-protocol (Secure Socket Layer), inschakelen om de beheerder een veiligere webbrowserverbinding te bieden met het configuratiehulpprogramma van de switch. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de HTTPS-service kan worden ingeschakeld op de 200/300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

•1.3.0.62

HTTPS-service inschakelen

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beveiliging > TCP/UDP-services. De pagina TCP/UDP-services wordt geopend:

Stap 2. Controleer het aanvinkvakje HTTPS Service om toegang tot de grafische gebruikersinterface via SSL mogelijk te maken.

Stap 3. Klik op Toepassen om de HTTPS-service direct in te schakelen.