Doel

Met Virtual LAN (VLAN) kan een groep hosts die niet met dezelfde switch zijn verbonden, communiceren alsof ze zich op hetzelfde uitzenddomein bevinden. Een interface die VLAN-verkeer heeft, moet de VLAN’s toegewezen hebben aan die interface, of pakketten kunnen worden gedropt. Wanneer GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) is ingeschakeld voor een interface, kunnen VLAN’s dynamisch worden toegewezen en is het niet nodig om ze handmatig toe te wijzen.

Dit artikel legt uit hoe u het VLAN-lidmaatschap van een interface op de 200/300 Series beheerde Switches kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

· v1.2.7.76

Het VLAN-lidmaatschap van een interface configureren

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies VLAN-beheer > VLAN naar poort. De pagina VLAN naar poort wordt geopend.

Stap 2. Kies Port of LAG in het filter: Interface Type staat gelijk aan vervolgkeuzelijst en klik op Go om de instellingen voor dat interfacetype weer te geven.

Stap 3. Klik op het keuzerondje naast de interface om het VLAN-lidmaatschap in te stellen.

Stap 4. Klik op VLAN toevoegen om de VLAN’s te kiezen die aan de geselecteerde interface gekoppeld zijn. Er verschijnt een pop-upvenster.

VLAN’s toevoegen aan een interface

Stap 5. Kies het VLAN dat wordt toegevoegd aan de geselecteerde interface in het gebied VLAN selecteren.

Opmerking: het standaard VLAN kan niet worden geselecteerd. Het standaard VLAN wordt automatisch toegevoegd aan de geselecteerde interface als er geen ander niet-gelabeld VLAN is toegevoegd. Omgekeerd, wordt het gebrek VLAN verwijderd uit de geselecteerde interface als een ander untagged VLAN wordt toegevoegd als de interface op Toegang of Trunk wijze is.

Stap 6. Klik op het keuzerondje Gelabeld voor dit VLAN om een gelabeld lid van de geselecteerde interface te worden. Anders, klik de radioknop Untagged voor dit VLAN om een untagged lid van de geselecteerde interface te zijn.

Opmerking: VLAN kan alleen worden aangeduid als Tagged of Untagged voordat het wordt toegevoegd aan een interface. VLAN moet worden verwijderd en dan opnieuw worden toegevoegd om het etiketteren te veranderen.

Opmerking: als de interface zich in de modus Access of Trunk bevindt, kan er maar één niet-gelabeld VLAN worden toegewezen aan een interface. Als untagged VLAN dat aan de geselecteerde interface wordt toegewezen om het even wat behalve het gebrek VLAN is, zal een fout voorkomen.

Stap 7. Klik op de knop > om het geselecteerde VLAN met de gekozen opties voor labelen aan de geselecteerde interface toe te voegen.

Stap 8. Klik op Toepassen om het VLAN-lidmaatschap voor de geselecteerde interface bij te werken.

VLAN’s verwijderen uit een interface

Stap 9. Selecteer het VLAN dat uit de geselecteerde interface zal worden verwijderd in het juiste Select VLAN-menu.

Opmerking: het standaard VLAN kan niet worden geselecteerd. Het standaard VLAN wordt automatisch toegevoegd aan de geselecteerde interface als er geen ander niet-gelabeld VLAN is toegevoegd. Omgekeerd, wordt het gebrek VLAN verwijderd uit de geselecteerde interface als een ander untagged VLAN wordt toegevoegd als de interface op Toegang of Trunk wijze is.

Stap 10. Klik op de <-toets om het geselecteerde VLAN uit de geselecteerde interface te verwijderen.

Stap 11. Herhaal stappen 10-11 om extra VLAN’s uit de geselecteerde interface te verwijderen.

Stap 12. Klik op Toepassen om het VLAN-lidmaatschap voor de geselecteerde interface bij te werken.