Doel

IPv6 is het internetprotocol dat is ontworpen om IPv4 te vervangen. Het is ontworpen om meer IP-adressen toe te staan dan het huidige IPv4-protocol toestaat. IPv6 maakt ook gebruik van een nieuwe header om de hoeveelheid verwerkingstijd die nodig is om door een netwerk te gaan te verminderen.

Cisco SF200/300 Series switches maken het gebruik van IPv6 op vier verschillende manieren mogelijk. Ofwel via een van de beschikbare poorten op het toestel, via een Link Aggregation Group (LAG) die kan worden gebruikt om meerdere poorten als één poort te gebruiken in de verbinding tussen een switch en de router, via een VLAN waarop het toestel zich momenteel bevindt, of via een Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) dat het mogelijk maakt het protocol te gebruiken binnen een bestaand IPv4-netwerk, aangezien het de IPv6-pakketten in een IPv4-header inkapselt.

Opmerking: u kunt slechts één IPv6-adres aan de switch toewijzen. Dit IPv6-adres kan worden toegewezen aan een poort, een Link Aggregation Group (LAG)-interface of een VLAN.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een IPv6-interface kunt configureren en IPv6-adressen kunt toewijzen aan de IPv6-interface op 200 en 300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

· v1.2.7.76

IPv6-interfaces

IPv6-interface toevoegen

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Management Interface > IPv6 Interface wanneer de switch zich in Layer 2-modus bevindt of IP Configuration > Management en IP-interfaces > IPv6 Interface wanneer de switch in Layer 3-modus staat. De pagina IPv6-interfaces wordt geopend:

Stap 2. Klik op Add om een nieuwe IPv6-interface toe te voegen. Het venster IPv6-interface toevoegen verschijnt.

Stap 3. Klik op het keuzerondje van de gewenste IPv6-interface die moet worden gemaakt.

· Port — Kies in de vervolgkeuzelijst Port een poort die een IPv6-interface moet worden.

· LAG — Kies in de vervolgkeuzelijst LAG een LAG die een IPv6-interface moet worden.

· VLAN — Kies in de vervolgkeuzelijst VLAN een VLAN dat een IPv6-interface moet worden.

· ISATAP Tunnel — Een Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)-tunnel wordt geconfigureerd als een IPv6-interface. ISATAP-tunnels worden gebruikt om verkeer tussen twee IPv6-netwerken via een IPv4-netwerk te verzenden.

Stap 4. Voer het aantal pogingen voor dubbele adresdetectie (DAD) in in het veld Aantal pogingen om DAD te selecteren. Dit is het aantal buurverzoekberichten dat achtereenvolgens over een netwerk wordt verzonden om te verifiëren dat een nieuw unicast IPv6-adres uniek is voordat het wordt toegewezen. Typ een nul om deze optie uit te schakelen.

Stap 5. (Optioneel) Controleer of in het veld Auto Configuration voor IPv6-adres de automatische configuratie van stateless IPv6-adressen is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de lokale en globale IP-adressen van de site automatisch worden toegewezen op basis van de routeradvertenties die op de interface worden ontvangen.

Stap 6. (Optioneel) Controleer of in het veld ICMPv6-berichten Inschakelen om ICMPv6-berichten in te schakelen. Deze berichten signaleren een server over fouten maar overladen de server niet.

Stap 7. Klik op Apply (Toepassen). De IPv6-interface wordt gemaakt.

Opmerking: Klik op IPv6-adrestabel om IPv6-adressen handmatig aan de interface toe te wijzen.

IPv6-interface bewerken

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Management Interface > IPv6 Interface wanneer de switch zich in Layer 2-modus bevindt of IP Configuration > Management en IP-interfaces > IPv6 Interface wanneer de switch in Layer 3-modus staat. De pagina IPv6-interfaces wordt geopend:

Stap 2. Schakel het aankruisvakje in van de IPv6-interface die u wilt bewerken.

Stap 3. Klik op Edit (Bewerken). Het venster IPv6 bewerken verschijnt.

Het veld Interface toont de interface die moet worden bewerkt.

Stap 4. Voer het aantal pogingen voor dubbele adresdetectie (DAD) in in het veld Aantal pogingen om DAD te selecteren. Dit is het aantal buurverzoekberichten dat achtereenvolgens over een netwerk wordt verzonden om te verifiëren dat een nieuw unicast IPv6-adres uniek is voordat het wordt toegewezen. Typ een nul om deze optie uit te schakelen.

Stap 5. (Optioneel) Controleer of in het veld Auto Configuration voor IPv6-adres de automatische configuratie van stateless IPv6-adressen is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de lokale en globale IP-adressen van de site automatisch worden toegewezen op basis van de routeradvertenties die op de interface worden ontvangen.

Stap 6. (Optioneel) Controleer of in het veld ICMPv6-berichten Inschakelen om ICMPv6-berichten in te schakelen. Deze berichten signaleren een server over fouten maar overladen de server niet.

Stap 7. Klik op Apply (Toepassen). De IPv6-interfaceconfiguratie wordt opgeslagen.

IPv6-interface verwijderen

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Management Interface > IPv6 Interface wanneer de switch zich in Layer 2-modus bevindt of IP Configuration > Management en IP-interfaces > IPv6 Interface wanneer de switch in Layer 3-modus staat. De pagina IPv6-interfaces wordt geopend:

Stap 2. Controleer het aanvinkvakje van de IPv6-interface die u wilt verwijderen.

Stap 3. Klik op Verwijderen. De IPv6-interface wordt verwijderd.

IPv6-adressen

IPv6-adres toevoegen

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Management Interface > IPv6-adressen wanneer de switch zich in Layer 2-modus bevindt of IP Configuration > Management en IP-interfaces > IPv6-adressen wanneer de switch zich in Layer 3-modus bevindt. De pagina IPv6-adressen wordt geopend:

Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Interfacenaam een interface waaraan een IPv6-adres is toegewezen en klik op Ga. De geconfigureerde IPv6-adressen voor de interface worden weergegeven.

Stap 3. Klik op Add om een IPv6-adres te configureren voor de opgegeven interface. Het venster IPv6-adres toevoegen wordt weergegeven.

Het veld IPv6-interface toont de interface die moet worden geconfigureerd.

Stap 4. Klik op het keuzerondje dat overeenkomt met het gewenste IPv6-adrestype in het veld IPv6-adrestype.

· Link Local — Het IPv6-adres is een link lokaal adres. De lokale adressen van de verbinding worden gebruikt voor interne LAN verbindingen en zijn niet routable. Het prefix voor een link lokaal adres is FF80.

· Wereldwijd — Het IPv6-adres is een wereldwijd adres. Een mondiaal adres is een unicastadres dat wereldwijd uniek is en routable is.

Stap 5. Voer het IPv6-adres in dat aan de IPv6-interface moet worden toegewezen in het veld IPv6-adres.

Stap 6. Als het IPv6-adrestype algemeen is, voert u een prefixlengte in voor het adres in het veld Prefix-lengte. Een prefixlengte definieert het bereik van IP-adressen waaruit het netwerk bestaat. De prefixlengte bepaalt het aantal netwerkbits in een IPv6-adres. Een prefixlengte van 64 bits zou bijvoorbeeld de eerste 64 bits als netwerkbits beschouwen. Dit laat de laatste 64 bits als hostbits over.

Stap 7. (Optioneel) Als het IPv6-adrestype mondiaal is, selecteert u Inschakelen in het veld EUI-64 om Extended Unique Identifier 64 in te schakelen. EUI-64 staat een gastheer toe om een uniek IPv6 adres met 64 bits zonder de behoefte aan handconfiguratie of een server van DHCP toe te wijzen. Wanneer EUI-64 wordt gebruikt, wordt het 48-bits MAC-adres van het apparaat in twee delen gesplitst. De 24 linkerbits van het MAC-adres vormen de 24 linkerbits van het IPv6-adres. De 24 meest rechtse bits van het MAC-adres vormen de 24 meest rechtse bits van het IPv6-adres. Om het IPv6-adres te voltooien, plaatst EUI-64 de hexadecimale waarde FFFE in het midden.

Stap 8. Klik op Apply (Toepassen). Het IPv6-adres is ingesteld op de IPv6-interface.

N.B.: Klik op IPv6-interfacetabel om de geconfigureerde IPv6-interfaces te bekijken.

IPv6-adres verwijderen

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Management Interface > IPv6-adressen wanneer de switch zich in Layer 2-modus bevindt of IP Configuration > Management en IP-interfaces > IPv6-adressen wanneer de switch zich in Layer 3-modus bevindt. De pagina IPv6-adressen wordt geopend:

Stap 2. Controleer het aankruisvakje van de interface die u wilt verwijderen.

Stap 3. Klik op Verwijderen. Het IPv6-adres wordt verwijderd.

Opmerking: de vermelding keert terug naar het standaardadres zodra het geconfigureerde IPv6-adres is verwijderd.