Doel

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een IPv4-adres kunt configureren om beheerderstoegang tot de 200 Series beheerde Switches te hebben. Als dit IPv4-adres is geconfigureerd, hebt u toegang tot de switch om verschillende beheertaken uit te voeren, via TELNET of via het hulpprogramma voor webconfiguratie.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 Series beheerde Switches

Softwareversie

•1.3.0.62

Configuratie van Dynamische IPv4-interface

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u IPv4-dynamische adressen kunt inschakelen op de 200 Series beheerde services.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Beheerinterface > IPv4 interface. De IPv4-interfacepagina opent:

Stap 2. Kies het beheer VLAN dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de switch via TELNET of via het hulpprogramma voor webconfiguratie in de vervolgkeuzelijst Beheer VLAN.

Stap 3. Klik op Dynamisch in het veld IP-adrestype om de switch in staat te stellen IP-adressen dynamisch toe te wijzen.

Stap 4. (Optioneel) Selecteer in het veld IP-adres vernieuwen nu het aankruisvakje IP-adres vernieuwen om een nieuw IP-adres te verkrijgen.

Stap 5. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.

Configuratie van statische IPv4-interface

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u statische IP-adressen kunt configureren op de 200 Series beheerde Switches.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Beheerinterface > IPv4 interface. De IPv4-interfacepagina opent:

Stap 2. Kies het beheer VLAN dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de switch via TELNET of via het hulpprogramma voor webconfiguratie in de vervolgkeuzelijst Beheer VLAN.

Stap 3. Klik op Statisch om statische IPv4-adressen te configureren in het veld IP-adrestype.

Stap 4. Voer in het veld IP-adres het gewenste IPv4-adres in.

Stap 5. Klik op het keuzerondje van een van de beschikbare opties in het veld Masker om het subnetmasker in te voeren:

· Netwerkmasker — Hiermee kunt u het subnetmasker invoeren dat overeenkomt met het IP-adres dat in stap 4 is ingevoerd.

· Prefix Lengte — Hiermee kunt u het subnetmasker van het IP-adres invoeren dat in stap 4 in de prefixindeling is ingevoerd.

Stap 6.  Klik op het keuzerondje van een van de beschikbare opties om het standaardgateway-IP-adres in het veld Administratieve standaardgateway te definiëren:

· Door gebruiker gedefinieerd — hiermee kunt u een standaardgateway configureren. Voer in het aangrenzende veld het juiste IP-adres in.

· Geen — Klik op deze optie als er geen standaardgateway is geconfigureerd.

Opmerking: het veld Operational Default Gateway toont het IP-adres van de huidige standaardgateway.

Stap 7. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.