Doel

Een IPv6-buur is een knooppunt dat is gekoppeld aan een IPv6-interface. De IPv6-burentabel bevat alle statisch geconfigureerde en dynamisch gedetecteerde IPv6-buren. De buurtabel, ook bekend als het IPv6-detectiecache, wordt door de switch gebruikt om met de buurknooppunten te communiceren. De switch gebruikt de tabel om een gewenst MAC-adres te vinden op basis van een bekend IPv6-adres.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de IPv6-buurtabel kunt configureren en weergeven op de 200/300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

•1.3.0.62

IPv6-buren

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Beheerinterface > IPv6 Buren wanneer de switch zich in Layer 2-modus bevindt of IP Configuration > Management en IP Interface > IPv6 Buren wanneer de switch zich in Layer 3-modus bevindt. De pagina IPv6-buren wordt geopend:

Stap 2. (Optioneel) Klik op het keuzerondje dat overeenkomt met de gewenste optie in het veld Tabel wissen en klik op Toepassen. Hierdoor wordt het gewenste IPv6-adres uit de IPv6-buurtabel gewist.

· Alleen statisch — Alleen de statische IPv6-vermeldingen wissen.

· Alleen dynamisch — Alleen de dynamische IPv6-vermeldingen wissen.

· Alle dynamische en statische IPv6-vermeldingen wissen.

Stap 3. Klik op Add om een buur toe te voegen die moet worden gevolgd. Het venster IPv6-buren toevoegen wordt weergegeven.

Opmerking: het veld Interface toont de toe te voegen IPv6-interface voor de buur.

Stap 4. Voer het gewenste IPv6-adres in dat voor de interface moet worden geconfigureerd.

Stap 5. Voer het MAC-adres in dat overeenkomt met het opgegeven IPv6-adres.

Stap 6. Klik op Apply (Toepassen). De IPv6-buur is statisch geconfigureerd.

Het gebied IPv6-buurtabel toont de volgende velden.

· Interface — de interface van de IPv6-buur.

· IPv6-adres — Het IPv6-adres van de buur.

· MAC-adres — Het MAC-adres dat overeenkomt met het IPv6-adres.

· Type — het ingangstype van de buur.

- Statisch — de buur was statisch geconfigureerd.

- Dynamisch — de buur werd dynamisch gedetecteerd.

· Staat — De status van de IPv6-buur.

- Onvolledig — De adresresolutie is functioneel, maar de buurman heeft er nog niet op gereageerd.

- Bereikbaar — Het is vastgesteld dat de buur bereikbaar is.

- Verbaal — Er is vastgesteld dat de buur onbereikbaar is en er zal geen actie worden ondernomen om de bereikbaarheid van de buur te verifiëren totdat er verkeer moet worden verzonden.

- Vertraging — De eerder bekende buur is onbereikbaar. De interface blijft in de vertragingsstaat tot een vooraf bepaalde vertragingstijd is overgegaan, waarna verandert de staat in Sonde.

- Sonde — Van de buur is niet bekend of hij bereikbaar is. Dit vraagt unicast buurverzoek sondes om te worden verzonden om bereikbaarheid te verifiëren.