Doel

Systeemlogboeken geven informatie over de verschillende gebeurtenissen die voorkomen die de switch opslaat. Systeemlogbestanden kunnen worden gebruikt bij een storing in de switch; u kunt de verschillende gebeurtenissen in de logbestanden opsporen en zien waar en wanneer de fout optreedt. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u het systeem kunt beheren met de 200/300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

•1.3.0.62

Instellen systeemlog

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Systeemlog > Loginstellingen. De pagina Instellingen voor systeemvastlegging wordt geopend:

Stap 2. Schakel in het veld Vastlegging het selectievakje Inschakelen in om systeemlogbestanden in te schakelen.

Stap 3. (Optioneel) Selecteer in het veld Syslog Aggregator het aankruisvakje Enable om syslog aggregator in te schakelen. Een Syslog Aggregator voegt identieke en aangrenzende syslog berichten en vallen volgens de specifieke Max waarde van de Tijd van de Aggregatie toe en verzendt het in één enkel bericht.

Stap 4. Als syslog aggregator is ingeschakeld, in het veld Max Aggregation Time, voert u de tijd in seconden in dat de syslog aggregator syslog-berichten zal verzamelen die als één bericht moeten worden verzonden.

Stap 4.  De switch houdt informatie over zijn gebeurtenissen op twee plaatsen bij: in RAM geheugen en in Flash geheugen. Schakel onder RAM Memory Logging en Flash Memory Logging de juiste selectievakjes in:

· Noodgeval — Het systeem is niet bruikbaar.

· Waarschuwing — actie is vereist.

· Kritisch — Het systeem verkeert in kritieke toestand.

· Fout: er is een systeemfout opgetreden.

· Waarschuwing: een huidige of mogelijke systeemaandoening heeft een waarschuwing gegenereerd.

· Opmerking — Het systeem werkt naar behoren, maar er is een melding van het systeem gegenereerd.

· Informatie — Algemeen systeem en functionele informatie.

· Debug — Biedt uiterst gedetailleerde informatie over systeemgebeurtenissen.

Stap 5. Klik op Apply (Toepassen).

Instellen van externe logservers

Stap 1. Log in op het web configuratie hulpprogramma en kies Beheer > systeem log > Remote Log Servers. De pagina Remote Log Server wordt geopend:

2. Klik op Add om een externe logserver in te stellen. Het venster Add Remote Log Server verschijnt.

Stap 3. Klik in het veld Serverdefinitie op een van de volgende radioknoppen:

· Op naam — De logserver is gedefinieerd met een naam.

· Op IP-adres — De logserver is gedefinieerd met een IP-adres.

Stap 4. Klik in het veld IP-versie op versie 6 of versie 4 als het type IP-adres van de logserver.

Stap 5. Als versie 6 in stap 4 als IP-adres is gekozen, klikt u in het IPv6-adrestype op een van de volgende radioknoppen:

· Link Local — Een IPv6-adres dat alleen hosts op één netwerklink identificeert.

· Wereldwijd — een IPv6-adres dat bereikbaar is via andere netwerken.

Stap 6. Als Link Local in Stap 5 is gekozen als het IPv6-adrestype, kiest u in de vervolgkeuzelijst Link Local Interface de juiste interface.

Stap 7. Voer in het veld IP-adres/naam van logserver het juiste IP-adres of de juiste naam in waarmee de logserver wordt geïdentificeerd.

Stap 8. Kies in de vervolgkeuzelijst Faciliteit de faciliteitswaarde waaruit de logberichten naar de externe server worden verzonden. De faciliteitswaarde geeft aan waar het systeemlogbericht vandaan kwam.

Stap 9. (Optioneel) Voer in het veld Description een beschrijving van de logserver in.

Stap 10. Kies in de vervolgkeuzelijst Minimale Ernst het minimale ernstniveau van de systeemlogberichten die naar de server worden verzonden. Het ernstniveau geeft het type logbericht aan.

Stap 11. Klik op Apply (Toepassen).

Stap 12. (Optioneel) Als u de instellingen van een externe logserver wilt bewerken, schakelt u het selectievakje van de externe logserver in en klikt u op Bewerken.

Stap 13. (Optioneel) Als u de instellingen van een externe logserver wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje van de externe logserver in en klikt u op Verwijderen.