Doel

Beheertoegangsmodi zoals SSH, console, Telnet, HTTP en HTTPS bieden een gebruiker toegang tot een apparaat.  Er kan verificatie van gebruikers worden geëist om de beveiliging te verbeteren.  De 200 en 300 Series beheerde Switches kunnen lokaal of op een TACACS+ of RADIUS-server worden geverifieerd.  Dit document legt uit hoe u een verificatiemethode kunt toewijzen aan de 200 en 300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

•1.3.0.62

Toegangsverificatie voor beheer

Stap 1. Log in op het web configuratie hulpprogramma en kies Security > Management Access Verification.  De pagina Beheertoegangsverificatie wordt geopend:

Stap 2. Kies het type toepassing waaraan u verificatie wilt toewijzen in de vervolgkeuzelijst Toepassing.  Mogelijke toepassingen zijn:

· Console — Hiermee kunt u de switch beheren met een consoleinterface. Hiermee kunt u verbinding maken met de switch en bepaalde configuraties uitvoeren, zelfs als het IP-adres van de switch niet bekend is.

· Telnet — een op tekens gebaseerd communicatieprotocol waarmee u op afstand verbinding kunt maken met de switch via een TCP/IP-netwerk.  Telnet wordt niet aanbevolen vanwege een gebrek aan encryptie.

· Secure Telnet (SSH) - voert dezelfde functies uit als telnet plus encryptie.  SSH wordt aanbevolen voor externe verbindingen.

· HTTP — protocol dat u toegang biedt tot de grafische gebruikersinterface (GUI) van de switch.  Dit in tegenstelling tot Telnet en SSH die gebaseerd zijn op opdrachtprompt.

· Secure HTTP (HTTPS) — voert dezelfde functies uit als HTTP door toevoeging van beveiligde communicatie.

Stap 3. Kies een verificatiemethode in de lijst met optionele methoden en klik op de >knop om deze te verplaatsen naar de lijst Geselecteerde methoden. Verschillende methoden bieden verschillende beveiligingsniveaus.

N.B.: De verificatiemethoden worden geselecteerd in de volgorde waarin de gebruikersverificatie plaatsvindt.  Als RADIUS is geselecteerd voordat lokaal wordt gewerkt, probeert het apparaat de gebruiker te verifiëren op een RADIUS-server voordat de lokale methode wordt gebruikt.

· RADIUS— RADIUS versleutelt alleen het wachtwoord. Verificatie vindt plaats op een RADIUS-server en vereist een geconfigureerde RADIUS-server.

· TACACS+ - TACACS+ versleutelt alle gegevens tijdens verificatie.  Verificatie vindt plaats op een TACACS+ server en vereist een geconfigureerde TACACS+ server.

· Geen— Verificatie is niet vereist voor toegang tot de switch.

· Lokaal— Gebruikersinformatie wordt geverifieerd door informatie die op de switch is opgeslagen.

Stap 4. Klik op Toepassen om de verificatie-instellingen op te slaan of klik op Annuleren om uw wijzigingen te annuleren.