Doel

Het configureren van IPv4 beheerinterface is handig in het beheren van IP adressen voor de switch. Het IP-adres kan worden ingesteld op een poort, een Link Aggregation Group (LAG), een Virtual Local Area Network (VLAN), Out-of-Band (OB) of een loopback-interface.

Om een SG350XG of SG550XG switch door het web-gebaseerde hulpprogramma of de Opdrachtlijn Interface (CLI) te beheren, moet het IPv4-adres van het apparaatbeheer worden gedefinieerd op de OB-poort van de switch. Het IP-adres van het apparaat kan handmatig worden ingesteld of automatisch worden ontvangen vanaf een DHCP-server.

Dit artikel bevat instructies hoe u de IPv4 management interface (OOB) handmatig kunt configureren op de switch via de Opdrachtlijn Interface (CLI).

Opmerking: Voor instructies hoe u IPv4-beheerinterface op de schakelaar door het web-gebaseerde hulpprogramma kunt configureren klikt u hier op.

Als u niet bekend bent met termen in dit document, raadpleegt u Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen.

Toepasselijke apparaten

- SG350XG Series

- SG550XG Series

Softwareversie

- 2.3.0.130

IPv4-beheerinterface configureren

Belangrijk: Wanneer de switch in een stapelmodus staat met een huidige standby-schakelaar, wordt aanbevolen het IP-adres te configureren als een statisch adres om te voorkomen dat de verbinding van het netwerk wordt verbroken tijdens een stapelbare actieve omschakeling. Dit komt doordat wanneer de Standby-schakelaar controle over de stapel krijgt, wanneer DHCP wordt gebruikt, het een ander IP-adres kan ontvangen dan het adres dat door de oorspronkelijke actief-enabled-eenheid op de stapel werd ontvangen.

IPv4-adres configureren op de OB-interface

Stap 1. Meld u aan bij de switch-console. De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco. Als u een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord heeft geconfigureerd, moet u deze inloggegevens gebruiken.

Opmerking: Om te leren hoe te om tot een schakelaar CLI van Cisco van MKB door SSH of telnet toegang te hebben, klik hier.

Opmerking: Afhankelijk van het exacte model van de switch kunnen de opdrachten variëren. In dit voorbeeld, wordt de SG550XG 16-poorts switch benaderd door de seriële poort.

Stap 2. Voer in de bevoorrechte EXEC-modus van de switch de modus Global Configuration in door het volgende in te voeren:

SG550XG#configuratie

Stap 3. Voer in de modus Global Configuration de context Interface Configuration in door het volgende in te voeren:

SG550XG#interface [interface-id]

- interface-id — Specificeert een interface-ID waarop IP-adressen worden gedefinieerd.

Opmerking: Om de beheerinterface te configureren moet de interface OB worden ingevoerd.

Stap 4. Voer het IP-adres en het bijbehorende netwerkmasker van de interface in:

Opmerking: In dit voorbeeld is het IP-adres dat is geconfigureerd 192.168.100.2 met 255.255.255.0 als subnetmasker.

Als u Telnet of Secure Shell (SSH) gebruikt, wordt uw sessie automatisch gesloten en wordt de verbinding verloren. De schakelaar zal het nieuwe beheer IP adres op de OB haven toepassen. U kunt overslaan naar de IPv4-beheerinterface.

Stap 5. (Optioneel) Voer de end opdracht in om terug te gaan naar de Geprivigeerde EXEC-context en voer het volgende in:

SG550XG#end

U had nu met succes de IPv4-beheerinterfaceadressen op uw switch via de CLI moeten configureren.

IPv4-interfaces weergeven

Stap 1. Voer het volgende in om de bruikbaarheidsstatus van de geconfigureerde IP-interfaces weer te geven:

SG550XG#show IP-interface [interface-id]

- interface-id — De interface-ID waarop IP-adressen zijn gedefinieerd.

De IPv4-interfacetabel bevat de volgende informatie:

- IP-Address - The Unit of interface waarvoor het IP-adres is gedefinieerd. Dit kan ook een loopback interface zijn.

- I/F — de naam van de specifieke interface.

- I/F-status: admin/oper — Toont de administratieve en operationele status van de interface.

- Type — Het IP-adrestype. De beschikbare opties zijn:

- DHCP — Ontvangen van Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server.

- Statisch — handmatig ingevoerd. De statische interfaces zijn niet-DHCP interfaces die door de gebruiker worden gemaakt.

- Standaard - het standaardadres dat op het apparaat bestaat, voordat de configuraties zijn gemaakt.

- Directed Broadcast — De status van de vertaling van een gerichte uitzending naar fysieke uitzendingen op de interface.

- Prec — De status als bronvoorrang wordt ondersteund op de interface.

- Redirect - de interfacestatus van het verzenden van Internet Control Message Protocol (ICMP) richt berichten om een pakket door de zelfde interface te resetten waarop het pakket werd ontvangen.

- Status — Resultaten van de controle van het IP-adres.

- Tentatief — Er is geen eindresultaat voor de controle van het IP-adres.

- Valid — De controle van de IP-adresbotsing werd voltooid en er werd geen IP-adresbotsing gedetecteerd.

- Geldig gedupliceerd — De controle van het IP-adres werd voltooid en een dubbel IP-adres werd gedetecteerd.

- Dubbel - Een dubbel IP-adres is gedetecteerd voor het standaard IP-adres.

- Vertraagd — De toewijzing van het IP-adres wordt 60 seconden uitgesteld als DHCP-client is ingeschakeld bij opstarten om tijd te geven om DHCP-adres te ontdekken.

- Niet ontvangen — alleen relevant voor DHCP-adres. Wanneer een DCHP-client een zoekproces start, wordt er een IP-adres van de dummy 0.0.0 toegewezen voordat het echte adres wordt verkregen. Dit dominee adres heeft de status "Niet ontvangen".

Stap 2. (Optioneel) In de bevoorrechte EXEC-modus van de switch, slaat u de geconfigureerde instellingen op in het opstartconfiguratiebestand, door het volgende in te voeren:

SG550XG#kopie in werking stellen-configuratie

Stap 3. (Optioneel) Druk op Y for Yes of N for No op uw toetsenbord zodra het Overschrijvingsbestand [startup-fig]... prompt verschijnt.

U dient nu de IP Management Interface details op uw switch via de CLI te tonen.

Toegang tot de IPv4-beheerinterface

Stap 1. Om tot de CLI van de geconfigureerde switchinterface te toegang hebben, voert u het IP-adres in de client in die u gebruikt. In dit voorbeeld wordt PuTTY gebruikt.

Opmerking: Zorg dat uw computer op hetzelfde VLAN is aangesloten als de switchinterface. In dit voorbeeld wordt 192.168.100.2 opgenomen.

De CLI van de schakelaar moet toegankelijk zijn.

Stap 2. (Optioneel) Voer het IP-adres in uw webbrowser in om toegang te krijgen tot het op internet gebaseerde hulpprogramma van de interface. In dit voorbeeld wordt 192.168.100.2 opgenomen.

U had nu met succes toegang moeten hebben tot de CLI of het web-based hulpprogramma van de switch met behulp van het IPv4 beheerinterfaceadres.