Doel

De SG550XG en SG350XG omvatten ingebouwde ping en traceroutetools, die kunnen worden gebruikt om de netwerkcommunicatie van de switch te testen. Ping gebruikt echo-pakketten (Internet Control Message Protocol) van ICMP om de bereikbaarheid van een host op het netwerk te testen, en retourneert informatie zoals retourvluchten en pakketstatus. Traceroute geeft de route en de tijd weer die een pakket nodig heeft om naar een netwerkhost te gaan.

Het doel van dit document is u te tonen hoe u pingelt en traceroute op SG550XG en SG350XG kunt gebruiken.

Toepasselijke apparaten

・ SG550XG

・ SG350XG

Softwareversie

・ v2.0.0.73

De gereedschappen Ping en Traceroute gebruiken

pingen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer > Ping. De pagina Ping wordt geopend.

Stap 2. Selecteer in het veld Host Definition een radioknop om te specificeren hoe de afstandsbediening zal worden geïdentificeerd. Selecteer door IP adres om de host aan te wijzen door het IP-adres. Selecteer Door naam om de host aan te wijzen door de hostname. Als u in de Basis-weergavemodus staat, slaat u de overstap naar Stap 7 (de weergavemodus kan worden gewijzigd met de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek van het web-configuratieprogramma).

Stap 3. Als u de Ping-pagina bekijkt in de modus Geavanceerd, zijn er verschillende velden beschikbaar. Selecteer in het veld IP-versie een radioknop om te kiezen welke IP-versie de switch zal gebruiken bij het indrukken. Selecteer versie 4 voor gebruik van IPv4 en versie 6 voor gebruik van IPv6.

Stap 4. In de vervolgkeuzelijst Bron IP, selecteert u het IP-adres waarvan de switch de ping zal verzenden. Standaard is Auto, wat de schakelaar vertelt om het bronadres te berekenen gebaseerd op het doeladres. Als u versie 6 hebt geselecteerd in het veld IP-versie, gaat u verder naar Stap 5. in het overige geval, overslaan naar Stap 7.

Stap 5. Selecteer in het veld IPv6-adrestype doelmap een radioknop om het type IPv6-adres van de bestemming aan te geven.

De opties zijn:

・ Koppel lokaal - het IP-adres identificeert hosts op één netwerklink. Een lokaal adres van een link heeft een prefix van FE80, is niet routeerbaar en kan alleen gebruikt worden voor communicatie op het lokale netwerk. Als er een lokaal adres voor een link op de interface bestaat, wordt het adres in de configuratie vervangen.

・ Wereldwijd - Het adres is een wereldwijd unicast IPv6-adres dat zichtbaar en bereikbaar is via andere netwerken. Als u deze optie selecteert, slaat u de optie over naar Stap 7.

Stap 6. Als u Lokaal van het veld IPv6-adrestype van de bestemming hebt geselecteerd, kiest u een lokale interface van de vervolgkeuzelijst Local Interface Link.

Stap 7 . In het veld IP-adres/naam van de doellocatie voert u het IP-adres of de hostnaam van de afstandsbediening in, afhankelijk van uw selectie in het veld Host Definition. Als u in de Basis weergavemodus bent, slaat u de ruimte over naar Stap 10.

Stap 8. In het veld Ping Interval, kies een radioknop om de lengte van de tijd te specificeren die de switch tussen het verzenden van pakketten wacht. Selecteer Gebruik standaard om de standaardinstelling (2000 ms) of door gebruiker gedefinieerde om een aangepaste lengte van de tijd in te voeren (het bereik is 0-65535).

Stap 9. In het veld Aantal Pings kiest u een radioknop om het aantal pings's te specificeren dat de switch naar de bestemming zal verzenden. Selecteer Gebruik standaard om de standaardinstelling (4 pings) te gebruiken of door gebruiker gedefinieerde om een aangepast nummer in te voeren (het bereik is 0-65535).

Stap 10. Klik op Ping activeren om de ping te starten of klik op Annuleren om de instellingen te wissen.

Stap 1. Tijdens het verwerken van de ping wordt er een laadbalk weergegeven. Klik op de knop Stop ping onder deze balk om de ping te annuleren.

Stap 12. Wanneer de ping is voltooid, worden meerdere velden op de pagina met informatie bijgewerkt.

De velden zijn:

・ Aantal verzonden pakketten - Toont het totale aantal pakketten van de ICMP-echo die naar de externe host worden verzonden.

・ Aantal ontvangen pakketten - Toont het totale aantal ICMP echo-antwoordpakketten die van de afstandsbediening zijn ontvangen.

・ Packet Lost - Geeft het percentage echo-verzoekpakketten weer dat nooit een corresponderend echo-antwoordpakket heeft ontvangen.

・ Minimale Ronde Trip Tijd - Hiermee geeft u de snelste pakketreis rond de route uit alle verzonden pakketten weer.

・ Maximum aantal Ronde Trip Tijd - Geeft de traagste pakje ronde-trip tijd weer van alle verzonden pakketten.

・ Gemiddelde Ronde Trip Tijd - Geeft de gemiddelde retourtijd van alle verzonden pakketten weer.

・ Status - Geeft de retourstatus van de ping weer.

Traceroute

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Beheer > Traceroute. De pagina Traceroute wordt geopend.

Stap 2. Selecteer in het veld Host Definition een radioknop om te specificeren hoe de afstandsbediening zal worden geïdentificeerd. Selecteer door IP adres om de host aan te wijzen door het IPv4-adres. Selecteer Door naam om de host aan te wijzen door de hostname. Als u in de Basis-weergavemodus bent, slaat u over naar Stap 5. Als u in dit veld Door naam geselecteerd hebt en in de modus Geavanceerd bent, slaat u over naar Stap 4.

Stap 3. Als u de pagina Traceroute bekijkt in de modus Geavanceerd, zijn er verschillende velden beschikbaar (de modus voor weergave kan worden gewijzigd met de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek van het web-configuratieprogramma). In het veld IP-versie selecteert u een radioknop om te kiezen welke IP-versie de switch zal gebruiken tijdens het uitvoeren van de traceroute. Selecteer versie 4 voor gebruik van IPv4 en versie 6 voor gebruik van IPv6.

Stap 4. In de vervolgkeuzelijst Bron IP, selecteer het IP-adres waarvan de switch de traceroute zal verzenden. Standaard is Auto, wat de schakelaar vertelt om het bronadres te berekenen gebaseerd op het doeladres.

Stap 5 . In het veld Host IP Address/Name, specificeert u het IP-adres van de afstandsbediening of de hostnaam, afhankelijk van uw selectie in het veld Host Definition. Als u in de Basis weergavemodus bent, slaat u de CIP over naar Stap 8.

Stap 6. In het veld TTL kiest u een radioknop om het maximum aantal hop te specificeren dat de traceroute zal toestaan. De TTL (tijd-to-live) optie wordt gebruikt om te voorkomen dat het pakket in een eindeloze lus wordt geplakt; Als een pakket de TTL-waarde overschrijdt, zal de volgende router waarop het aankomt het laten vallen en een ICMP Time die het pakket overstijgt naar de switch terugsturen. Selecteer Gebruik standaard om de standaardinstelling (30) te gebruiken of door gebruiker gedefinieerde om een aangepast nummer in te voeren (het bereik is 1-255).

Stap 7. Kies in het veld Time-out een radioknop om de hoeveelheid tijd te specificeren die de switch moet wachten op een retourpakket voordat u het verloren hebt verklaard en vervolgens naar het volgende pakket gaat. Selecteer Gebruik standaard om de standaardinstelling (3 ms) te gebruiken of door gebruiker gedefinieerde om een aangepast nummer in te voeren (het bereik is 1-60).

Stap 8. Klik op Traceroute activeren om de traceroute te starten of op Annuleren om de instellingen te wissen.

Stap 9. Terwijl de traceroute verwerkt is, verschijnt er een laadbalk. Klik de knop Stop Traceroute onder deze balk aan om de traceroute te annuleren.

Stap 10. Wanneer de traceroute voltooid is, verschijnt de Traceroute-tabel, die alle teruggegeven informatie bevat. Traceroute stuurt drie pakketten naar de afstandsbediening, en de individuele informatie van elk pakket is onder elk veld Ronde reis 1-3.

De velden zijn:

・ Index - Geeft het nummer van de hop weer.

・ Host - Toont het IP-adres van een stop in de route.

・ Ronde reis 1-3 - toont de informatie van elk pakje traceroute.

- Tijd (ms) - Geeft de retourtijd aan het einde weer.

- Status - Geeft aan of het pakket met succes het einde heeft bereikt.