Doel

Het doel van dit document is om te voorzien in werkkennis van de product identifier (PID) voor een bepaalde Cisco-Switch.

- PID-decoder voor router bekijken

- Bekijk de draadloze PID-decoder voor access point

Switch-decoder

Tabelvorm van afbeelding bekijken

Tabellen

Tabel 1 - Poortfuncties

Tabel 2 - Achtervoegsel van voedingsstekker

Achtervoegsel

Stekkersoort

Landen van toepassing op

AR

Type I

Argentinië

AS

Type C, Type E (hoog vermogen)

Delen van Azië

AU

Type I

Australië en Nieuw-Zeeland

BR

Type C, Type E (hoog vermogen)

Brazilië

CN

Type A, Type I (hoog vermogen)

China

EU

Type C, Type E (hoog vermogen)

Europa (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland), delen van Azië, Afrika

G5

Type C, Type G (hoog vermogen)

Europa, delen van Azië, Midden-Oosten, Afrika

IN

Type C, Type D (hoog vermogen)

India

JP

Type A, type B (hoog vermogen)

Japan

KR

Type C, Type F (hoog vermogen)

Korea

NA

Type A, type B (hoog vermogen)

Amerika, Taiwan

RU

Type C, Type F (hoog vermogen)

Rusland

SG

Type G

Singapore

Verenigd Koninkrijk

Type G

Verenigd Koninkrijk, Ierland, delen van Azië, Midden-Oosten, Afrika