Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

N.v.t.

Producten getroffen

Model

Firmware versie

SG350X-software

2.2.0.x

Beschrijving van probleem

Op sommige apparaten en op bepaalde poorten wanneer er geen kabel is aangesloten of de kabellengte erg kort is, kan het uitvoeren van kabeltest via de opdracht "test kabel-diagnostiek tdr" onvoorspelbare resultaten opleveren.

Huidige status

Hier is geen tijdelijk oplossing voor beschikbaar.