Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

8 september 2017

Producten getroffen

Model

Firmware versie

Vast

SG350X-software

2.2.0.x

2.3.5.63

Beschrijving van probleem

Als de eenheid-ID-instelling van een eenheid in een stapel is gewijzigd van ingestelde ID naar auto-ID, wordt het apparaat na het opnieuw laden niet bij de stapel gevoegd.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar versie 2.3.5.63. Klik hier voor instructies.