Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

8 september 2017

Producten getroffen

Model

Firmware versie

Vast

SG350XG, SX550X

2.2.0.x

2.3.0.130

Beschrijving van probleem

Na een omschakeling van Standby-schakelaar naar actief (Primair), detecteert de USB-interface op de schakelaar niet wanneer een USB-flitser is ingevoegd (schijf op sleutel).

Als u niet bekend bent met de termen die in dit document worden gebruikt, raadpleegt u Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar versie 2.3.0.130. Klik hier voor instructies.